Contenido

Introducción

Problema

Solución

Introducción

En este documento se describe cómo agregar un proxy al Cloud Center Manager (CCM) y a Cloud Center Orchestrator (CCO) para permitir que Cloud Center funcione sin una conexión directa a Internet.

Problema

Para realizar con éxito la implementación y las operaciones de Cloud Center, se recomienda disponer de acceso directo a Internet para las descargas de paquetes. En el caso de un Data Center privado o de redes internas, es necesario disponer de un servidor proxy HTTP/HTTPS para el acceso a Internet.

Solución

Nota: Reemplace "proxyserver.com" en la configuración por su dirección de servidor proxy.

Configuración en entorno:

http_proxy=http://proxyserver.com:80

export http_proxy

https_proxy=https://proxyserver.com:80

export https_proxy

Editar yum.conf:

vi /etc/yum.conf

http_proxy=http://proxyserver.com:80

https_proxy=https://proxyserver.com:80

Editar entorno Tomcat:

vi /usr/local/tomcat/bin/setenv.sh

export JAVA_OPTS="-Dhttp.proxySet=true -Dhttp.proxyHost=proxyserver.com -Dhttp.proxyPort=80 -Dhttps.proxySet=true -DhttpsHost=proxyserver.com -Dhttps.proxyPort=80"