Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Problema

Solución

Introducción

Este documento describe un problema donde las implementaciones fallan en cualquier nube con el mensaje de error "Format Specifier '%s'".

Prerequisites

Requirements

No hay requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

La información de este documento se basa en las versiones 4.8.0, 4.8.0.1 y 4.8.1 de CloudCenter.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Problema

Las implementaciones de Windows en cualquier nube que utilice scripts de llamada de nombre de host fallan con el mensaje de error "Format Specifier '%s'". El mismo mensaje de error aparece también en los registros.

Solución

Este es un error conocido. Actualmente, la única solución alternativa es desactivar las llamadas de nombre de host o actualizar a 4.8.0.2, que es la versión más antigua con este problema corregido.