Contenido

Introducción

Problema:La implementación falla con el error "Se excedió la CPU de la cuota. Límite: 8.0"

Solución

Introducción

Este documento describe cómo resolver el mensaje de error de exceso de CPU mientras se encuentra en Google Cloud.

Problema:La implementación falla con el error "Se excedió la CPU de la cuota. Límite: 8.0"

No se puede implementar la instancia en Google Cloud GCE con Cisco Call Manager (CCM) versión 4.8.0/4.7.x. Falla con un error "Se ha excedido la CPU de la cuota. Límite: 8.0.", como se muestra en la imagen:

En los registros de osmosix de CCO, puede encontrar este error:

AppLifecycleImpl[17,Jango,STARTING] 17-05-30 04:21:37 / (running)

==================================================================

ClusterLifecycleImpl[18,CentOS_1,WAITING_TO_START,0] (not started)

2017-05-30 04:21:38,473 INFO  impl.AbstractLifecycle [threadPoolExecutor-2]  - DeploymentJobName=CentOS_1 DeploymentJobID=18 ClusterLifecycleImpl[18,CentOS_1,STARTING,0] state from WAITING_TO_START -> STARTING

2017-05-30 04:21:41,708 WARN  util.MacroUtil  [threadPoolExecutor-2]  - Value for key: JOB_DESC is null

2017-05-30 04:21:42,837 INFO  impl.GatewayServiceImpl [threadPoolExecutor-2]  - VLAN ID:null

2017-05-30 04:21:42,959 INFO  gc.GoogleComputeCloudProviderV1 [threadPoolExecutor-2]  - NetworkInterfaceInfo{privateIPAllocationMode=DHCP, networkID='default', order=1, publicIpAllocate=true, staticIPAllocation=null, ipamCallOutAllocation=null, properties=null}

2017-05-30 04:21:45,951 ERROR gc.BaseGoogleComputeCloudProvider [threadPoolExecutor-2]  - GoogleJsonErrors

2017-05-30 04:21:45,952 ERROR gc.BaseGoogleComputeCloudProvider [threadPoolExecutor-2]  - Google JsonResponse Exception

com.google.api.client.googleapis.json.GoogleJsonResponseException: 403 Forbidden

{

"code" : 403,

"errors" : [ {

"domain" : "usageLimits",

"message" : "Quota 'CPUS' exceeded. Limit: 8.0",

"reason" : "quotaExceeded"

} ],

"message" : "Quota 'CPUS' exceeded. Limit: 8.0"

}

Inicie sesión en la interfaz de usuario de Google Cloud y verifique la pestaña Notificación, donde puede encontrar el error exacto, como se muestra en la imagen.

Asignación de recursos limitada en función del plan al que se ha suscrito. Si excede el límite.

Para verificar, inicie sesión en GCC y seleccione Cuota, como se muestra en la imagen, puede encontrar las Cuotas para su plan existente.

Solución

Esto se puede resolver comprobando la suscripción actual de GCE y actualizando si es necesario o eliminando las instancias no usadas para liberar los recursos.