Contenido

Introducción

¿Cómo obtener las credenciales de usuario de CliQr para la implementación de Windows a través de la API?

Introducción

En este artículo se describe cómo obtener las credenciales de un usuario CliQr en una instancia de Windows implementada.

¿Cómo obtener las credenciales de usuario de CliQr para la implementación de Windows a través de la API?

En el momento de la implementación, el sistema genera una contraseña de máquina virtual (VM) para el usuario cuando se organiza el trabajo. Si el usuario cambia la contraseña en una etapa posterior, esa contraseña no se reflejará en la respuesta de esta API.

a. Estas credenciales se pueden recuperar de la GUI de CloudCenter desde la página de implementaciones, como se muestra aquí:

b. Obtener credenciales mediante API:

curl -k -X GET -H "Accept: application/json" -u cloudcenteradmin:40E45DBE57E35ECB "https://<HOST>:<PORT>/v1/jobs/647/credentials"

Response:

[{"nodeId":"i-01dcac3f0f6486691","username":"cliqr","password":"&*}c*$p}T^nGaH98"}]