Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Convenciones

Síntomas

Estado

Resolución

Información Relacionada

Introducción

Los resúmenes de automatización no se muestran correctamente en Mozilla Firefox cuando se ven a través de UNC Shares.

Prerequisites

Requirements

No hay requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software y hardware.

- Cisco Tidal Enterprise Orchestrator 2.1+

- Firefox

- recurso compartido UNC

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Convenciones

Consulte Convenciones de Consejos TécnicosCisco para obtener más información sobre las convenciones del documento.

Síntomas

Los resúmenes de automatización no se pueden ver en Firefox.

Estado

Hay una resolución disponible para esta cuestión.

Resolución

Puede utilizar un directorio virtual de IIS o configurar Firefox para poder seguir utilizando un recurso compartido UNC.

Para configurar Firefox, complete estos pasos:

1. En la barra de direcciones de Firefox, vaya a about:config y acepte la advertencia.

2. Busque security.fileuri.strict_orgin_policy, y haga doble clic en él para establecer esto en false.

Información Relacionada

- Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems