Contenido

Introducción

Prerequisites

Componentes Utilizados

Convenciones

Problema

Solución

Información Relacionada

Introducción

La ejecución continua de secuencias de comandos de Windows en entornos x64 puede hacer que se retrasen mucho o que dejen de funcionar en general.

Prerequisites

Componentes Utilizados

La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software y hardware.

- Tidal Enterprise Orchestrator 2.1 o posterior

- Windows x64

Convenciones

Consulte Convenciones de Consejos TécnicosCisco para obtener más información sobre las convenciones del documento.

Problema

La ejecución de secuencias de comandos de Windows en entornos x64 puede llevar a que las secuencias de comandos tarden mucho o no funcionen en absoluto. El problema se debe a una pérdida de memoria en LSASS.exe y se confirma con este artículo de Microsoft.

Solución

Vaya a este artículo de Microsoft y descargue e instale el hotfix. Esto ayudará a aliviar parte de la pérdida de memoria que proviene de LSASS.exe.

Información Relacionada

- Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems