Contenido

Introducción

Prerequisites

Componentes Utilizados

Convenciones

Problema

Solución

Información Relacionada

Introducción

Este documento describe cómo resolver la Navegación a la página web ha sido cancelada - Vuelva a escribir el mensaje de error de dirección cuando intente ver la ayuda en línea o ver la ayuda a través de los mensajes rápidos.

Prerequisites

Componentes Utilizados

- Tidal Enterprise Orchestrator 2.1+

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Convenciones

Consulte Convenciones de Consejos TécnicosCisco para obtener más información sobre las convenciones del documento.

Problema

Cuando intenta ver la ayuda en línea o ver la ayuda a través de los mensajes de salida, el usuario recibe la Navegación a la página web ha sido cancelada - Vuelva a escribir el mensaje de error de dirección.

Solución

Realice estos pasos para resolver este problema:

1. Vaya al directorio de instalación de TEO (normalmente, C:\Program Files (x86)\Cisco\Tidal Enterprise Orchestrator).

2. Busque todos los archivos *.CHM (archivos de ayuda).

3. Haga clic con el botón derecho del ratón y elija Propiedades para cada una.

4. Haga clic en Desbloquear si esa opción existe en la ficha General y luego haga clic en Aplicar.

5. Haga doble clic en el archivo de ayuda que acaba de editar. Si hay una ventana emergente, desmarque la opción para indicarla cada vez que se abra.

6. Repita los pasos 3 a 5 para cada archivo .CHM.

7. Reinicie la consola maestra de TEO.

8. Si el problema persiste, consulte esta publicación de MSDN forum.

Información Relacionada

- Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems