Contenido

Introducción

Prerequisites

Componentes Utilizados

Convenciones

Solución

Información Relacionada

Introducción

Recibe un error "Process?WSDL no se puede encontrar" y no puede utilizar la CLI de PowerShell cuando cambia el nombre de su máquina o dominio mientras utiliza la CLI de PowerShell.

Prerequisites

Componentes Utilizados

La información de este documento se basa en TEO 2.1+ , Windows PowerShell 1.0+.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Convenciones

Consulte Convenciones de Consejos TécnicosCisco para obtener más información sobre las convenciones del documento.

Solución

La CLI de PowerShell debe señalar el extremo HTTP correcto para el WSDL y el servicio TEO.

Complete estos pasos para resolver este problema:

1. Vaya al directorio de instalación de TEO (por ejemplo, C:\Program Files (x86)\Cisco\Tidal Enterprise Orchestrator).

2. Abra el archivo Tidal.Automation.CLI.CorePSSnapin.dll.config.

3. Busque la etiqueta WebService Uri y cambie el extremo HTTP a su extremo HTTP nuevo o actual

4. Si es necesario, regístrese de nuevo el complemento CLI ejecutando el script Tidal.Automation.CLI.CorePSSnapin.Register.vbs ubicado en el directorio de instalación de TEO.

Información Relacionada

- Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems