Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Convenciones

Informe de ROI

Para configurar

Información Relacionada

Introducción

El informe de rentabilidad de la inversión (ROI) de TEO muestra al usuario final cuánto dinero ahorra cuando se permite a TEO automatizar sus procesos empresariales en lugar de hacerlo manualmente.

Prerequisites

Requirements

No hay requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software y hardware.

- Tidal Enterprise Orchestrator 2.1 o posterior

- SQL Reporting Services

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Convenciones

Consulte Convenciones de Consejos TécnicosCisco para obtener más información sobre las convenciones del documento.

Informe de ROI

El informe de ROI requiere la configuración en el servidor TEO y el servidor de Reporting Services

Para configurar

Complete estos pasos:

1. Para importar informes a SQL RS Server, haga clic en la ficha Administration y luego haga clic en Database Settings.

2. Haga clic con el botón derecho del ratón en Base de datos de informes > Importar informes y complete los pasos del asistente.

3. A continuación, haga clic en Adapters en la misma ficha Administration (Administración) y haga clic con el botón derecho del ratón en Core Functions Adapter.

4. Haga clic en la pestaña ROI y, en función de su investigación empresarial, introduzca la tasa por horas a la que le costaría ejecutar manualmente los procesos automatizados. Click OK.

5. Para los procesos que desea realizar un seguimiento, debe editar el proceso y ir a la ficha General de Propiedades del proceso. En esa ficha, verá un tiempo guardado por la ejecución de esta entrada de proceso. Introduzca el valor de tiempo de los segundos/minutos/horas que ahorra en este proceso.

Nota: Esto ya está definido para el contenido de Cisco incluido, pero si desarrolla contenido nuevo, el valor predeterminado es 0, por lo que debe configurarse.

6. Para ver su informe, vaya a su servidor de SQL Reporting Services, que normalmente es http://<RS_Server>/Reports y luego vaya al enlace TEO Reporting. Elija Core > Operations > ROI Report. A continuación, elija su servidor TEO y genere el informe para ver el ahorro de costes diario.

Información Relacionada

- Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems