Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Convenciones

Cómo iniciar procesos

Ad-hoc

Desencadenadores

¿Cuál es la diferencia?

Información Relacionada

Introducción

Este documento proporciona información para ayudar a comprender las dos maneras de iniciar procesos en Tidal Enterprise Orchestrator (TEO), ya sea a través de activadores o ad-hoc.

Prerequisites

Requirements

No hay requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

La información de este documento se basa en Tidal Enterprise Orchestrator 2.1 o posterior.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Convenciones

Consulte Convenciones de Consejos TécnicosCisco para obtener más información sobre las convenciones del documento.

Cómo iniciar procesos

TEO es un producto impulsado por eventos.

Ad-hoc

TEO se puede iniciar Ad-Hoc si hace clic con el botón derecho del ratón en cualquier proceso y selecciona Iniciar proceso. Se trata de una ejecución única y se puede ver en la ficha operaciones, a la espera de que el proceso haya seleccionado archivo en la ficha opciones. El campo Comenzar por muestra quién inició el proceso.

Desencadenadores

TEO también puede iniciarse a través de activadores. Estos desencadenadores incluyen alertas de SAP CCMS, fallos de Cisco UCS, correos electrónicos entrantes, cambios en incidentes de solución, SAP Server Down, alertas de SCOM 2007, capturas de SNMP, variables de TEO internas actualizadas, eventos de Windows, eventos de VMWare, programaciones (ejecución de calendarios) y creación/vencimiento/cambios en una tarea TEO interna. Las tareas de TEO incluyen alertas, incidentes, solicitudes de aprobación, operaciones guiadas, solicitudes de entrada y revisiones.

¿Cuál es la diferencia?

La principal diferencia entre estos dos procesos es la interacción humana y la ejecución única. Los procesos basados en el disparador pueden ejecutarse una o varias veces, dependiendo de la configuración de un disparador. Para configurar correctamente los desencadenadores o obtener más información sobre ellos, consulte la documentación del TEO o póngase en contacto con el Soporte Técnico.

Información Relacionada

- Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems