Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Convenciones

Error al obtener acceso a la consola web

Información Relacionada

Introducción

Este documento describe cómo conceder acceso a los usuarios cuando no hay permisos adecuados en el archivo web.config o en la carpeta de la consola web.

Prerequisites

Requirements

No hay requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

La información de este documento se basa en Tidal Enterprise Orchestrator (TEO) y su consola web.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Convenciones

Consulte Convenciones de Consejos TécnicosCisco para obtener más información sobre las convenciones del documento.

Error al obtener acceso a la consola web

Al acceder a la consola web, el usuario recibe un error basado en IIS que hace referencia a los permisos sin permisos o a los permisos limitados para acceder al archivo web.config.

Complete estos pasos para conceder el acceso del usuario:

1. Vaya al directorio de la consola web, que normalmente se encuentra en el directorio de instalación de TEO.

2. Se requiere que el grupo Usuarios esté en el archivo web.config y en el directorio de la consola web para que los usuarios de segundo plano puedan acceder al archivo.

3. Para conceder acceso, haga clic con el botón derecho del ratón en el archivo y la carpeta, y agregue los perfiles de seguridad correctos. Para obtener más información sobre la seguridad de Windows, refiérase al sitio web de Microsoft.

Información Relacionada

- Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems