Contenido

Introducción

Prerequisites

Componentes Utilizados

Convenciones

Problema

Soluciones alternativas

Información Relacionada

Introducción

Este documento describe un problema que los clientes verán cuando actualicen de Tidal Enterprise Orchestrator (TEO) 2.1.x a 2.2 con Oracle Database Targets.

Prerequisites

Componentes Utilizados

La información de este documento se basa en Tidal Enterprise Orchestrator 2.2 o posterior.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Convenciones

Consulte Convenciones de Consejos TécnicosCisco para obtener más información sobre las convenciones del documento.

Problema

Después de la actualización de un sistema TEO 2.1.x a un sistema TEO 2.2, los objetivos deberán ser verificados y la información agregada. Sin embargo, los destinos tendrán un error al intentar conectarse. Esto se ve generalmente en un error ORA-12541 o algún error en relación con el puerto. Este problema sólo ocurre cuando el objetivo se definió en 2.1.x y no ocurrirá si el objetivo se define recientemente en 2.2.

Soluciones alternativas

Hay dos soluciones temporales para este problema:

- El destino se puede eliminar y volver a crear.

- La cadena de conexión se puede cambiar a Origen de datos={DS};SID={SID};Puerto={PT};Unicode=verdadero.

Nota: Asegúrese de que los puertos sean correctos cuando actualice la cadena de conexión.

El objetivo debe poder guardarse.

Información Relacionada

- Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems