Contenido

Introducción

Prerequisites

Componentes Utilizados

Convenciones

Resolución

Eliminar TEOProcess

Eliminar TEOReporting

Información Relacionada

Introducción

Este documento proporciona información sobre cómo eliminar las bases de datos TEOProcess y TEOReporting si están basadas en Oracle.

Prerequisites

Componentes Utilizados

La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software y hardware.

- Tidal Enterprise Orchestrator (TEO) 2.2 o posterior

- Bases de datos Oracle

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Convenciones

Consulte Convenciones de Consejos TécnicosCisco para obtener más información sobre las convenciones del documento.

Resolución

Esta sección muestra cómo eliminar las bases de datos TEOProcess y TEOReporting. Esto supone que el usuario final nombró su base de datos de proceso/configuración "TEOProcess".

Eliminar TEOProcess

Ejecute estos comandos en Oracle:

1. DROP TABLESPACE TEOProcess_DATA INCLUYENDO CONTENIDOS Y ARCHIVOS DE DATOS;

2. DROP TABLESPACE TEOProcess_TEMP INCLUYENDO CONTENIDOS Y ARCHIVOS DE DATOS;

3. CASCADA DE TEOProcess del usuario DROP;

Eliminar TEOReporting

Ejecute estos comandos en Oracle:

1. DROP TABLESPACE TIAReport_DATA INCLUYENDO CONTENIDOS Y ARCHIVOS DE DATOS;

2. DESCARTAR TABLESPACE TIAReport_INDEX INCLUYENDO CONTENIDOS Y ARCHIVOS DE DATOS;

3. DROP TABLESPACE TIAReport_TEMP INCLUYENDO CONTENIDOS Y ARCHIVOS DE DATOS;

4. DROP usuario TIAReport CASCADE;

Nota: Tenga cuidado al eliminar la base de datos TEOReporting, ya que muchos servidores de aplicaciones TEO pueden alimentarla. Sólo elimine la base de datos TEOReporting si ya no la necesita para ningún servidor de aplicaciones TEO.

Información Relacionada

- Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems