Contenido

Introducción

Prerequisites

Componentes Utilizados

Convenciones

Problema

Cambio de puertos

Información Relacionada

Introducción

Este documento proporciona información sobre cómo cambiar los puertos utilizados por un adaptador fuera de proceso en caso de que un usuario final no necesite utilizar los valores predeterminados.

Prerequisites

Componentes Utilizados

La información de este documento se basa en Tidal Enterprise Orchestrator (TEO) 2.2 o posterior.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Convenciones

Consulte Convenciones de Consejos TécnicosCisco para obtener más información sobre las convenciones del documento.

Problema

Los adaptadores fuera de proceso comienzan por utilizar el puerto 59986 para la comunicación. Cada adaptador fuera de proceso utiliza dos puertos juntos. El primero utiliza 59986 y 59987. El segundo adaptador fuera de proceso utiliza 59988 y 59989. A partir de TEO 2.2, sólo hay dos adaptadores fuera de proceso. Es posible que el usuario final deba cambiar los puertos para la comunicación si hay un conflicto con otra aplicación.

Cambio de puertos

Complete estos pasos:

1. Detenga el servicio TEO.

2. Edite el archivo Tidal.Automation.Server.Exe.Config que se encuentra en el directorio de instalación de TEO.

3. Bajo la etiqueta <Tidal.Automation.Engine.Master.Properties.Setting>, hay una configuración para "OutOfProcessAdapterBasePort" que se puede establecer y la predeterminada es 59986. Esto se puede cambiar y parece similar a lo siguiente si el puerto utilizado es 60000:

<setting name="OutOfProcessAdapterBasePort" serializeAs="String"> <value>60000</value> </setting>

4. Guarde el archivo y reinicie los servidores TEO.

Información Relacionada

- Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems