Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Convenciones

Problema

Solución

Información Relacionada

Introducción

Este documento describe cómo resolver el mensaje de error TES_019002:Delete Node record con ID [###] failed cuando se intenta eliminar una Conexión Agente/Adaptador.

Prerequisites

Requirements

No hay requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

La información de este documento se basa en las versiones 6.0.0, 6.0.1.170 y 6.0.1.178 de Tidal Enterprise Scheduler.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Convenciones

Consulte Convenciones de Consejos TécnicosCisco para obtener más información sobre las convenciones del documento.

Problema

Cuando se intenta eliminar una conexión agente/adaptador, se recibe el mensaje de error TES_019002:Delete Node record con ID [###] fallido.

Solución

Complete estos pasos para eliminar la conexión:

1. Identifique los grupos de trabajo del panel Grupo de trabajo que tienen acceso al agente.

2. Haga clic en la casilla de verificación delante del nombre del agente para quitar el acceso del grupo de trabajo al agente.

Nota: Este problema se documenta con el ID de bug de Cisco CSCtr69079 (sólo clientes registrados) y se corregirá en una futura versión del producto.

Información Relacionada

- Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems