Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Convenciones

Problema

Solución

Información Relacionada

Introducción

Este documento describe un problema en Cisco Tidal Enterprise Scheduler (TES) que se produce al instalar el agente de Windows y recibir un error que indica que debe instalar .NET 2.

Prerequisites

Requirements

Debe haber iniciado sesión como administrador local para completar el procedimiento de este documento.

Componentes Utilizados

La información de este documento se basa en Cisco Tidal Enterprise Scheduler Agent 3.x.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Convenciones

Consulte Convenciones de Consejos Técnicos de Cisco para obtener información sobre las convenciones sobre documentos.

Problema

Si instala .NET 4.0 y reinicia el servidor después de la instalación, es posible que reciba un error que indica que .NET 2.0 debe estar instalado.

Este problema se produce porque .NET 4.0 no instala todos los componentes de las versiones anteriores de .NET. Puesto que la instalación de .NET 4.0 no es acumulativa, debe instalar cada versión de .NET.

Solución

Cisco Tidal Enterprise Scheduler sólo requiere .NET 2.0. Si ha instalado versiones anteriores o posteriores de .NET, también debe instalar .NET 2.0.

Información Relacionada

- Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems