Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Convenciones

Resolver el error "Imposible encontrar FieldDescriptor para ‘Error’ en ClassDescriptor de acción"Error

Información Relacionada

Introducción

Este documento proporciona información sobre cómo resolver este error de conexión del adaptador JDE. Este error aparece en el cliente al probar la conexión y también se encuentra en el registro de servicio del adaptador.

Development JDE connect: unable to find FieldDescriptor for 'Error' in ClassDescriptor of

action

05/25 10:00:43:005[13:MD-3]: (mem=8851136/23339008) Development JDE connectInstance:

Connection failed, unable to find FieldDescriptor for 'Error' in ClassDescriptor of action

Prerequisites

Requirements

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

- Cisco Tidal Enterprise Scheduler 5.3.1+

- Adaptador Cisco Tidal JDE

Componentes Utilizados

La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software y hardware.

- Cisco Tidal Enterprise Scheduler 5.3.1+

- Adaptador Cisco Tidal JDE

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Convenciones

Consulte Convenciones de Consejos TécnicosCisco para obtener más información sobre las convenciones del documento.

Resolver el error "Imposible encontrar FieldDescriptor para ‘Error’ en ClassDescriptor de acción"Error

Este es un problema relacionado con la configuración de jde.ini en el servidor JDE. Se relaciona con el parámetro System de la sección LRENGINE. Asegúrese de que el directorio existe para este parámetro. Si no existe, puede crear el directorio. Acá un ejemplo de un extracto de jde.ini:

[LRENGINE]

System=/E900SYS/output

Repository_Size=20

Disk_Monitor=YES

Información Relacionada

- Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems