Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Convenciones

Problema

Motivo

Solución

Información Relacionada

Introducción

Este documento describe la solución cuando la lista de agentes ordenados no siempre ejecuta trabajos en el primer agente.

Prerequisites

Requirements

Cisco recomienda que tenga conocimiento de Tidal Enterprise Scheduler (TES) 5.3.1.338 y posterior.

Componentes Utilizados

La información en este documento se basa en TES 5.3.1.338 y posteriores.

Convenciones

Consulte Convenciones de Consejos TécnicosCisco para obtener más información sobre las convenciones del documento.

Problema

La lista de agentes ordenados no siempre ejecuta trabajos en el primer agente.

Motivo

La versión 5.3.1.182 del maestro agregó una comprobación del límite de trabajo del agente para determinar si un agente estaba disponible para la selección de una lista de agentes.

Solución

Se agregó el ID de sistema nuevo 114. Se establece en (N) para ignorar el límite de trabajo del agente al seleccionar un agente de una lista de agentes ordenada. El valor predeterminado es (Y), lo que significa que si el agente ha alcanzado su límite de trabajo, comprobará el siguiente agente de la lista ordenada.

Información Relacionada

- Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems