Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Convenciones

Problema

Solución

Información Relacionada

Introducción

Este documento describe un problema con Cisco Tidal Enterprise Scheduler (TES) OS/400 Adapter que no captura la salida del trabajo.

Prerequisites

Requirements

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

- Planificador empresarial Cisco Tidal

- Adaptador OS/400

Componentes Utilizados

La información de este documento se basa en las versiones 5.3.1 o posteriores de Cisco Tidal Enterprise Scheduler.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Convenciones

Consulte Convenciones de Consejos TécnicosCisco para obtener más información sobre las convenciones del documento.

Problema

El adaptador Cisco Tidal Enterprise Scheduler OS/400 no puede capturar la salida del trabajo si la salida no va a la salida predeterminada estándar del sistema QEZJOBLOG y el nombre de la cola debe incluir JOBLOG.

Solución

Cambie la cola de salida predeterminada para el perfil del usuario de iSeries a QEZJOBLOG.

Información Relacionada

- Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems