Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Ejecutar un Procedimiento Almacenado de Oracle Existente

Información Relacionada

Introducción

Este documento proporciona instrucciones sobre cómo ejecutar un Procedimiento Almacenado de Oracle.

Prerequisites

Requirements

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

- Tidal Master (Windows o Unix)

- Adaptador de Base de Datos Oracle

Componentes Utilizados

La información que contiene este documento se basa en estas versiones de software y hardware.

- Tidal Enterprise Scheduler Master versión 5.3.1 o superior (incluidas las versiones 6.x)

- Tidal Enterprise Scheduler Oracle Database Adapter

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Ejecutar un Procedimiento Almacenado de Oracle Existente

Para ejecutar un Oracle Stored Process existente desde Tidal Enterprise Scheduler, el procedimiento almacenado debe tener un "BEGIN" antes del procedimiento almacenado y un "END;" al final (observe el punto y coma). Todo esto se debe realizar en un solo paso del Oracle Database Adapter y no en tres pasos.

Información Relacionada

- Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems