Contenido

Introducción

¿Por qué sólo puedo realizar llamadas punto a punto en mi códec TANDBERG?

Información Relacionada

Introducción

Este artículo se relaciona con los productos Cisco TelePresence System Codec C90, Cisco TelePresence System Codec C60, Cisco TelePresence System Codec C40 y Cisco TelePresence System EX90.

P. ¿Por qué sólo puedo realizar llamadas punto a punto en mi códec TANDBERG?

Esta respuesta es válida para los siguientes productos:A.

TANDBERG EX90

Códec TANDBERG C40

Códec TANDBERG C60

Códec TANDBERG C90

Deberá tener la opción MultiSite instalada para realizar llamadas multisitio.

Compruebe sus opciones en el menú de información del sistema de productos de TelePresence

1. Abra el menú Home y vaya a: Settings > System information.

2. Asegúrese de que MultiSite aparezca en Software > Options installed

Compruebe sus opciones mediante un comando API

Inicie sesión en el códec C90 de TANDBERG como admin usando SSH (Secure Shell):

1. Ejecute el comando API: xStatus SystemUnit

2. Asegúrese de que la opción MultiSite aparece como True.

Información Relacionada

- Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems