Contenido

Introducción

¿La cámara PrecisionHD TANDBERG EX90 tiene zoom óptico?

Información Relacionada

Introducción

Este artículo se relaciona con Cisco TelePresence System EX90.

P. ¿La cámara PrecisionHD TANDBERG EX90 tiene zoom óptico?

Sí, la cámara PrecisionHD del EX90 tiene un zoom óptico de 1,5 veces.A.

1. Toque el icono Ajustes en la esquina inferior izquierda del menú principal de InTouch.

2. Seleccione Cámara y ajuste el zoom con los botones + y -.

Información Relacionada

- Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems