Contenido

Introducción

¿Cuál es el nombre de usuario y la contraseña predeterminados para TANDBERG EX90?

Información Relacionada

Introducción

Este artículo se relaciona con Cisco TelePresence System EX90.

P. ¿Cuál es el nombre de usuario y la contraseña predeterminados para TANDBERG EX90?

El nombre de usuario predeterminado es "admin" y la contraseña "" (en blanco) para TANDBERG EX90.A.

Información Relacionada

- Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems