Contenido

Introducción

¿Puedo utilizar el TANDBERG EX90 como concentrador USB?

Información Relacionada

Introducción

Este artículo se relaciona con Cisco TelePresence System EX90.

P. ¿Puedo utilizar el TANDBERG EX90 como concentrador USB?

No, esto no es posible. Los conectores USB host y USB del dispositivo se utilizarán en el futuro.A.

Información Relacionada

- Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems