Contenido

Introducción

¿El TANDBERG EX90 admite 60 fps?

Información Relacionada

Introducción

Este artículo se relaciona con Cisco TelePresence System EX90.

P. ¿El TANDBERG EX90 admite 60 fps?

Sí, pero esto sólo se recomienda para condiciones de muy buena luz.A.

Inicie sesión en EX90 con ssh y ejecute el siguiente comando API para establecer la frecuencia de la cámara:

Velocidad de imágenes de las cámaras xConfiguration 1: <30 Hz,60 Hz>

Nota: Dado que el TANDBERG EX90 es un sistema de escritorio y que las condiciones de luz en un entorno normal de oficina no suelen ser suficientemente buenas, el valor predeterminado es 30 Hz.

Observe también que la velocidad de trama transmitida se ve afectada por la configuración de definición óptima:

xConfiguration Video Input Source 3 OptimalDefinition ProfilexConfiguration Video Input Source 3 OptimalDefinition Threshold60fps

Información Relacionada

- Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems