Contenido

Introducción

Cargué una nueva versión de software en mi Códec TANDBERG y ahora sólo puedo realizar llamadas punto a punto, aunque tengo instalada la opción MultiSite. ¿Por qué?

Información Relacionada

Introducción

Este artículo se relaciona con los productos Cisco TelePresence System Codec C90, Cisco TelePresence System Codec C60, Cisco TelePresence System Codec C40 y Cisco TelePresence System EX90.

P. Cargué una nueva versión de software en mi Códec TANDBERG y ahora sólo puedo realizar llamadas punto a punto, aunque tengo instalada la opción MultiSite. ¿Por qué?

Esta respuesta es válida para los siguientes productos:A.

TANDBERG EX90

Códec TANDBERG C20

Códec TANDBERG C40

Códec TANDBERG C60

Códec TANDBERG C90

Al actualizar a una nueva versión principal, debe tener una clave de versión de software válida. Sin la clave de versión válida, la clave de opción MultiSite no se cargará y, por lo tanto, sólo puede realizar llamadas punto a punto.

Información Relacionada

- Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems