Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Compruebe el estado de la fuente de alimentación

Introducción

Este documento describe cómo identificar una falla en la fuente de alimentación para un sistema TelePresence EX90.

Prerequisites

Requirements

No hay requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

La información de este documento se basa en el CTS-EX90-K9.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Compruebe el estado de la fuente de alimentación

Una fuente de alimentación defectuosa podría ser la causa de un sistema TelePresence EX90 que no se puede encender.

Con el sistema EX90 conectado a la fuente de alimentación y la fuente de alimentación conectada a la alimentación, observe el color de la luz de la fuente de alimentación. Si la fuente de alimentación funciona normalmente, tiene un LED azul como se muestra en esta imagen:

Si la fuente de alimentación ha fallado, la fuente de alimentación no tiene la luz azul encendida como se muestra en esta imagen: