Contenido

Introducción

¿Por qué TMS informa "No HTTP response" para un sistema MXP? "Forzar actualización" borra el error, pero vuelve más tarde.

Información Relacionada

Introducción

Este artículo se refiere a Cisco TelePresence Management Suite.

P. ¿Por qué TMS informa "Sin respuesta HTTP" para un sistema MXP? "Forzar actualización" borra el error, pero vuelve más tarde.

R. Si el estado se puede borrar con Force Refresh, pero vuelve más tarde, esto es un síntoma de que el servicio TMS Database Scanner no puede alcanzar este sistema. Compruebe si un proxy web que requiere autenticación está presente en la red, ya que esto bloquea el tráfico de los servicios de TMS.

Información Relacionada

- Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems