Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Uso

Proceso de gateway de Java

Agent Peripheral Interface Manager

Servidor de integración de telefonía y ordenador

Enlaces relacionados

Introducción

Este documento describe cómo resolver problemas de comandos para el producto Cisco Unified Intelligent Contact Management (ICM) a través de los procesos Process Monitor Console (ProcMon) contra JTAPI Gateway (JGW), Peripheral Interface Manager (PIM) y Computer Telephony Integration Server (CTISVR).

Prerequisites

Requirements

Cisco recomienda que tenga conocimiento del gateway periférico UCCE.

Componentes Utilizados

La información de este documento se basa en la versión 11.x de UCCE.

Uso

Puede ejecutar la utilidad ProcMon desde una sesión Telnet o desde un símbolo del sistema DOS. Esta sección proporciona la lista de comandos básicos específicos del proceso ProcMon para su uso con procesos como:

- JGW

- PIM de agente

- CTISVR

Proceso de gateway de Java

Conéctese al proceso JGW a través de la utilidad procmon.

C:\icm\lab1\PG1A\logfiles>procmon lab1 pg1a jgw1

14:32:40 Trace: EMT Creating Mutex Global\IMTConnect_DisconnectLock

El comando Jtapiver se utiliza para verificar la versión JTAPI.

>>>> jtapiver

>>>>Cisco Jtapi version 11.0(1.10000)-2 Release

El comando Jrever proporciona la versión de JRE.

>>>>jrever

>>>>Java Runtime Environment Version = <1.7.0_51>

El comando Jli proporciona información de todos los instrumentos de monitoreo en el GW Jtapi. Este comando ayuda a confirmar si un instrumento específico está dentro o fuera de servicio. En el ejemplo, se registran dos teléfonos de agente (IN_SERVICE) y se registran los agentes respectivos. Hay información sobre Unified Communications Manager (UCM), los puntos de ruta CTI (ICM 1110, IP IVR 1360) y el puerto CTI (1351).

Precaución: Para los sistemas de producción, se recomienda escribir las salidas en el archivo txt en lugar de hacerlo en la pantalla para evitar problemas de rendimiento. Puede hacer referencia a CSCti18587

>>>> jli

Addr: ActiveLines RegistrationState DeviceStatus TermName TermIPAddressingMode

1011  0    IN_SERVICE    LoggedIn-Agent    SEP0050569902C1    IP_ADDR_IPV4_V6

1012  0    IN_SERVICE    LoggedIn-Agent    SEP005056996F7E    IP_ADDR_IPV4_V6

2012  0    OUT_OF_SERVICE UnmonitoredDevice SEP000000000009   IP_ADDR_IPV4_V6

1110  0  Registered-RouteAddr     Registered-RouteAddress   ICM_RP_TS    IPV4_V6

1360  0  UnRegistered-RouteAddress  UnRegistered-RouteAddress ICM-TR-Trigger  IPV4_V6

1351  0    IN_SERVICE    UnmonitoredDevice   CTIp_1351        IP_ADDR_IPV4_V6

El comando Jdi <instrumento> vuelca el contenido del instrumento especificado. Es similar al comando di en PIM. Parte del resultado se omite por brevedad.

>>>>jdi 1012

Addr: 1012 ActiveLines: 0 RegistrationState: IN_SERVICE

m_CurrentInvokeID = 0

m_elapsedTPServicesRequestSeconds = 0

queuedDTMFDigits = null

sendingDTMFInProgress: N

sendQueuedMsgAddCallObserverResponse: Y

monitoredVirtualDialerPort: N

virtualDialerPort: N

loggedInAgent: Y

DeviceStatus : LoggedIn-Agent

addressDeviceType : GWMSG.DEVICE_TYPE_DEVICE

observeredTypeString : logged In Agent Device

isAddressRestricted: N

isPQDevice: Y

addressDeviceProtocol : PROTOCOL_SCCP

silentMonitorStatus : 0

silentMonitoredCallID : -1

TerminalName : SEP005056996F7E

IPAddressingMode : IP_ADDRESSING_MODE_IPV4_V6

CallID=-1 DeviceID=null/-1 LT=LT_UNKNOWN LCS=CS_NONE ...

CallID=-1 DeviceID=null/-1 LT=LT_UNKNOWN LCS=CS_NONE ...

CallID=-1 DeviceID=null/-1 LT=LT_UNKNOWN LCS=CS_NONE ...

CallID=-1 DeviceID=null/-1 LT=LT_UNKNOWN LCS=CS_NONE ...

CallID=-1 DeviceID=null/-1 LT=LT_UNKNOWN LCS=CS_NONE ...

CallID=-1 DeviceID=null/-1 LT=LT_UNKNOWN LCS=CS_NONE ...

CallID=-1 DeviceID=null/-1 LT=LT_UNKNOWN LCS=CS_NONE ...

CallID=-1 DeviceID=null/-1 LT=LT_UNKNOWN LCS=CS_NONE ...

CallID=-1 DeviceID=null/-1 LT=LT_UNKNOWN LCS=CS_NONE ...

CallID=-1 DeviceID=null/-1 LT=LT_UNKNOWN LCS=CS_NONE ...

Jgetci <instrumento> proporciona información de las llamadas presentes en el teléfono del agente. En el ejemplo, el agente tiene una llamada activa.

>>>> jgetci 1012

Address: 1012 - NumActiveLines: 1 NumConnectedLines: 1 NumHeldLines: 0 NumAlertingLines: 0

SEP005056996F7E - MaxActiveCallls: 1 MaxCalllsOnHold: 4 NumActiveCallls: 1 NumCalllsOnHold: 0

Jlc proporciona la lista de todas las llamadas en el proceso JGW.

>>>> jlc

Call CID: MyCID: State Duration

16802259 6 ACTIVE 18

Jdc <call id> proporciona los detalles de esa llamada específica. Aparte del campo de duración, hay un manejo de llamadas UCM para encontrar la misma llamada en los registros CTIManager. Se puede encontrar con la cadena dada.

CH=1|26015161

>>>> jdc 16802259

Call CID: MyCID: State Duration

16802259 6 ACTIVE 37

Connections associated with this call:

ConnAddr: State: CCState: GenID: ConnIDVal: ConnDev: DevTgDevStrDevExt: DevExt:

1012 CONNECTED ESTABLISHED 9 26015150 1012/0 1012 1012 loggedIn: Y,

5035 CONNECTED ESTABLISHED 10 0 5035/1 1012 5035 loggedIn: N,

transferredPrimaryMyCall == null

processedConferencedEvent = N

deliveredInitiateReported = Y

serviceInitiatedReported = N

serviceInitiated = N

originatedReported = Y

callClearedToOPC = N

callInitializedToOPC = Y

m_TransferOrConferenceInProgress = N

lastRedirectedAddressString =

callRequestedMillis = 1479908148485

m_callCreatedSeconds = 1479908148

queuedRouteMessageMillis = 0

sourceMyConnection:

ConnAddr: State: CCState: GenID: ConnIDVal: ConnDev: DevTgDevStrDevExt: DevExt:

5035 CONNECTED ESTABLISHED 10 0 5035/1 1012 5035 loggedIn: N,

callingAddressMyConnection:

ConnAddr: State: CCState: GenID: ConnIDVal: ConnDev: DevTgDevStrDevExt: DevExt:

5035 CONNECTED ESTABLISHED 10 0 5035/1 1012 5035 loggedIn: N,

m_TransferOrConferenceInProgress: N

singleStepTransferViaRedirectInProgress: N

tpRequestInProgress: N

reverseConnectionCreation: Y

processedNetworkReachedEvent = N

superviseCallType = 0

monitorTargetAddr =

monitorInitiatorAddr =

Agent Peripheral Interface Manager

Conéctese al proceso PIM del agente a través de la utilidad procmon.

C:\icm\lab1\PG1A\logfiles>procmon lab1 pg1a pim1

14:37:37 Trace: EMT Creating Mutex Global\IMTConnect_DisconnectLock

>>>>

El comando Dperiph proporciona la información del estado de PIM. Da el tiempo que PIM está en ese estado.

>>>> dperiph

ProcessName=pim1 ShutdownType=1 Duplex=1 Side=1

GeoTelBaseDir=C:\icm\lab1\pg1a RegistryBase=ICM\lab1\PG1A DMPSystemID=1

MDSConnections=1 MDSPIMHandle=33 MDSOPCHandle=1 PIMHeartBeatTime=-1

CTIRestarts=0

RoutingClientState=ACTIVE

State=ACTIVE StateInitTime=11/17 09:53:47 (6.1 day)

La lista todos los agentes configurados para un PIM específico junto con su estado actual. El agente con ID 1011 se registra con la extensión de teléfono 1011. Parte del resultado se omite por brevedad.

>>>> la

HashIndex SkillTargetID Periph# C Ext# Inst# ActGroups Attributes

195     5003    1011   Y   1011(1011)   1011(1011 )   (0x168c6), ..., (0x65),   true

196     5004    1012   Y   1012(1012)   1012(1012 )   (0x168c6), ..., (0x66),   true

197     5007    1013   Y   -1(-1 )      -1(-1 )                                 true

El comando Dagent <ID> muestra más detalles sobre la configuración del agente.

>>>> dagent 1011

HashIndex=195 SkillTargetID=5003 PeripheralNumber=1011 ExtensionNumber=1011(1011)

ConfigExtension=-1(-1) InstrumentNumber=1011(1011)

AgentDeskSettingsID=5000 ConfigSkillGroupIDSize=6 AgentPassword={enc:1}3+rxA5Rcy6U+BE7Q==

EnterpriseName=UCM143.Levicheva_Ekaterina Description= UserDeletable=T

FirstName=Ekaterina LastName=Levicheva LoginName=kalevich

ConfigSkillGroupID[0] - 5000 (SkillGroup=92358 SkillPriority=0)

ConfigSkillGroupID[1] - 5001 (SkillGroup=101 SkillPriority=0)

ConfigSkillGroupID[2] - 5002 (SkillGroup=102 SkillPriority=0)

ConfigSkillGroupID[3] - 5008 (SkillGroup= 0 SkillPriority=0)

ConfigSkillGroupID[4] - 5009 (SkillGroup=1475603 SkillPriority=0)

ConfigSkillGroupID[5] - 5010 (SkillGroup=15176698 SkillPriority=0)

ActiveGroupAssignmentSize=6 StateSize=6 DurationCurrentStateSize=6

ActiveGroupAssignment[0] - 92358 (0x168c6) Priority=0 State=AS_NOT_READY DurationState=0

ActiveGroupAssignment[1] - 101 (0x65) Priority=0 State=AS_NOT_READY DurationState=0

ActiveGroupAssignment[2] - 102 (0x66) Priority=0 State=AS_NOT_READY DurationState=0

ActiveGroupAssignment[3] - 0 (0x0) Priority=0 State=AS_NOT_READY DurationState=0

ActiveGroupAssignment[4] - 1475603 (0x168413) Priority=0 State=AS_NOT_READY DurationState=0

ActiveGroupAssignment[5] - 15176698 (0xe793fa) Priority=0 State=AS_NOT_READY DurationState=0

Attributes=true ConfigParam= SupervisorAgent=N

ConfigParam= AgentLoginDisabled=N

OnACall: F PrevState: AS_NOT_READY PendPrevState: AS_AVAILABLE

CurrSkillIdx: 3 DefSkillIdx: 3 NTID: 100000 UnavailReqID: -1

NumActACDCalls: 0 NumActCalls: 0 WrapupData: SubState: (0x3): LOGIN READY

AgentCache: deviceNetworkTargetID = -1,agentSkillTargetID = -1,agentState = AS_UNKNOWN

El comando Di /ext <agent extension> proporciona el resultado de las 10 líneas que mantiene EA PIM internamente. Es similar al comando jdi en JGW.

>>>> di /ext 1011

HashIdx= 3 InstNumber= 1011 AgentID= 1011 InstType= TELE_SET_TYPE Monitored=-1 CurLine#= -1

Extn:1011/0 LT=LT_UNKNOWN LS=LS_IDLE SkGrp:0xFFFFFFFF CID=-1 LineWeight=10010 DeviceID=1011

Extn:1011/1 LT=LT_UNKNOWN LS=LS_IDLE SkGrp:0xFFFFFFFF CID=-1 LineWeight=10010 DeviceID=1011

Extn:1011/2 LT=LT_UNKNOWN LS=LS_IDLE SkGrp:0xFFFFFFFF CID=-1 LineWeight=10010 DeviceID=1011

Extn:1011/3 LT=LT_UNKNOWN LS=LS_IDLE SkGrp:0xFFFFFFFF CID=-1 LineWeight=10010 DeviceID=1011

Extn:1011/4 LT=LT_UNKNOWN LS=LS_IDLE SkGrp:0xFFFFFFFF CID=-1 LineWeight=10010 DeviceID=1011

Extn:1011/5 LT=LT_UNKNOWN LS=LS_IDLE SkGrp:0xFFFFFFFF CID=-1 LineWeight=10010 DeviceID=1011

Extn:1011/6 LT=LT_UNKNOWN LS=LS_IDLE SkGrp:0xFFFFFFFF CID=-1 LineWeight=10010 DeviceID=1011

Extn:1011/7 LT=LT_UNKNOWN LS=LS_IDLE SkGrp:0xFFFFFFFF CID=-1 LineWeight=10010 DeviceID=1011

Extn:1011/8 LT=LT_UNKNOWN LS=LS_IDLE SkGrp:0xFFFFFFFF CID=-1 LineWeight=10010 DeviceID=1011

Extn:1011/9 LT=LT_UNKNOWN LS=LS_IDLE SkGrp:0xFFFFFFFF CID=-1 LineWeight=10010 DeviceID=1011

El comando Lc enumera las llamadas activas en el PIM.

>>>> lc

CallID   State   Called Device Calling Device TrkGrp TrkPrt DNIS Owner Request End NumParties

16802259 Connected 1012         5035           -1      -1        PIM   0       0      0

Dcall <call ID> muestra los detalles de la llamada específica.

>>>> dcall 16802259

CallID=16802259 State=Connected HashIndex=211 Owner=PIM

CallingDev=5035 CalledDev=1012 ANIInfo=

TrkGrp=-1 TrkPrt=-1 DNIS= PeripheralTarget=-1

CrossRefID=-1 RtRequest=0 RtResponse=0 RtState=RTUnknown

Destination Connection(CallID=16802259 DeviceID=1012 DevIDType=Static

Source Connection(CallID=16802259 DeviceID=5035 DevIDType=Dynamic

Parties:

Extn:1012/0 LT=LT_INBOUND_ACD LS=LS_TALKING SkGrp:0x168413 CID=16802259

LineWeight=40090 DeviceID=1012 DeviceIDType=DEVICE_IDENTIFIER(0)

Servidor de integración de telefonía y ordenador

Conéctese al proceso CTISVR a través de la utilidad procmon.

C:\icm\lab1\PG1A\logfiles>procmon lab1 cg1a ctisvr

15:04:52 Trace: EMT Creating Mutex Global\IMTConnect_DisconnectLock

>>>>

El comando Clients enumera todos los clientes CTI conectados al servidor.

>>>> clients

Session Time   Ver Flags ClientID   AgentID AgentExt Signature    Host

1       6 days 15  AUX   CTIOSServer                 CTIOSServer (10.48.47.145:58244)

7       6 days 16  AUX R Finesse                     Finesse (10.48.47.140:49712)

8       6 days 16  AUX R Finesse                     Finesse (10.48.46.218:42339)

9       6 days 14  AUX   BA_PGA                 CISCOBlendedAgen (10.48.47.145:58439)

El comando Dclient muestra el estado de la conexión, la dirección ip del cliente, el puerto y otros detalles.

>>>> dclient 7

ClientCB:

SessionID=7 Version=16 State=OPEN(6) Services=0x1140196(AUXR) ClientID="Finesse" Signature="Finesse"

HostName= HostAddress=10.48.47.140 HostPort=49712

AgentExtension= AgentID= AgentInstrument=

Associated Agents:

AccociateAgentID=1012 AssociatePeriph=5000

SessionProtocol:

m_State=sessionOpen sm_SessionsNow=4

m_ClientVersion=16 m_IdleTimeout=120 m_InvokeID=0xc2f10(798480)

m_ServiceMask=0x1140196 m_CallMSGMask=0x85efff m_AgentStateMask=0x3ff

m_PeripheralID=5000 m_ClientID="Finesse" m_ClientSignature="Finesse"

m_AgentID="" m_AgentExtension="" m_AgentInstrumentID=""

m_RegisteredCallVars=0x3ff

m_RegisteredVariables: NULL (all ECC variables)

m_DeviceID= m_WasOpened=True m_ApplicationCloseSent=False

m_CloseStatus=0(E_CTI_NO_ERROR) m_LastHeardFrom=15:05:00

TransportProtocol:

m_State=connectionOpen

m_HostName= m_HostAddress=10.48.47.140 m_HostPort=49712

m_BytesSent=227298714 m_BytesReceived=9238165

m_ConnectionID=10 m_ConnectionSocket=808

La proporciona la lista de los agentes controlados por el proceso CTisvr.

>>>> la

AgentID Periph SkillTgtID TeamID Extension Instrument Current State Signature

1011    5000   5003       5000   1011      1011       AS_NOT_READY

1012    5000   5004       5000   1012      1012       AS_TALKING    Finesse

1013    5000   5007       5000   ( )       ( )        AS_LOG_OUT

1014    5000   5013       5001   ( )       ( )        AS_LOG_OUT

El comando Dagent <ID> proporciona los detalles del agente específico.

>>>> dagent 1012

AgentID=1012 PeripheralID=5000 PeriphType=30(EnterpriseAgt) SkillTargetID=5004 AgtTeamID=5000

ExtensionNumber= 1012 InstrumentNumber= 1012 Signature=Finesse

OverallState=AS_TALKING OverallDuration=1788 CurLine=0 CurGroup=4

SkillGroup[0]: State=AS_BUSY_OTHER Number=0x168c6 (No 92358 Pri 0) ID=5000 Duration=1793

SkillGroup[1]: State=AS_BUSY_OTHER Number=0x66 (No 102 Pri 0) ID=5002 Duration=1793

SkillGroup[2]: State=AS_BUSY_OTHER Number=0x0 (No 0 Pri 0) ID=5008 Duration=1793

SkillGroup[3]: State=AS_BUSY_OTHER Number=0xc9 (No 201 Pri 0) ID=5012 Duration=1793

*SkillGroup[4]: State=AS_TALKING Number=0x168413 (No 1475603 Pri 0) ID=5009 Duration=1788

*Line[0]: Type=LINETYPE_INBOUND_ACD CallID=16802259

MonitorList:

CTICSTADevice: PeripheralID=5000 DeviceType=0(Device) DeviceID=1012

Extension= AgentID=1012 Origin=SetAgentStateRequest

Connection: CallID=16802259 State=CS_CONNECT Flags= OPCid=DEST 1012(s)

Hint=Estab:answeringDev SubjectDevice=1012

AssociateClientCB:

SessionID=7  AccociateAgentID=1012 AssociatePeriph=5000

El comando Ld proporciona la lista de dispositivos que ve el proceso Ctisvr.

>>>> ld

Periph DeviceID DeviceType Extension AgentID Connections Monitors Origin

5000   1011     Device     1011      1011    0           0        AgentEvent

5000   1012     Device               1012    1           0    SetAgentStateRequest

5000   5035     Device                       1           0   CallCreated->callingDevice

5001   65537    Trunk                        0           0   delivered->callingDevice

El comando Dd <device ID> se utiliza para verificar los detalles del dispositivo específico.

>>>> dd 1012

PeripheralID=5000 DeviceType=0(Device) DeviceID=1012

Extension= AgentID=1012 Origin=SetAgentStateRequest

Connection: CallID=16802259 State=CS_CONNECT Flags=

OPCid=DEST 1012(s) Hint=Estab:answeringDev SubjectDevice=1012

El último comando enumera todos los equipos configurados en el sistema.

>>>> lat

Periph TeamID PriSuper dialedNumberID NumMembers TeamName

5000  5000   5004     5009           3          T1_Team

5000  5001   -1       -1             1          T2_Team

Último comando proporciona una lista de los supervisores y los equipos que controlan.

>>>> lats

TeamID   SupervisorSkillTargetID

5000    5004

Enlaces relacionados

Uso de Procmon

Uso de OPCTest

Uso de RTtest