Contenido

Introducción

Confirmación de Drive in Storfs-support Bundle

Validar información del sistema HX

Asignación de unidad a host

Asignación del número de serie de la unidad a UCS mediante UCSM sam_techsupportinfo

Validar información del sistema UCS

Para realizar la comprobación mediante la GUI

Para comprobar mediante CLI

Introducción

Este documento recorre la asignación de una unidad que se encuentra en la lista negra de HX a la unidad en UCS. Esto ayuda a solucionar problemas, identificando la unidad en la lista negra y el PID de la unidad en un entorno Hyperflex.  Necesitaremos los registros HX y UCS para este proceso. Alternativamente, también puede ejecutar los comandos proporcionados en un sistema activo después de SSH en el dispositivo.

Confirmación de Drive in Storfs-support Bundle

/var/log/springpath/diskslotmap-v2.txt

1.2.1:55cd2e414d9c5754:Intel:INTEL_SSDSC2BX016T4K:BTHC702104YY1P6PGN:G201CS01:SATA:SSD:1526185:Inactive:/dev/sdc 1.2.2:5000c50093bb784b:SEAGATE:ST1200MM0088:Z401A1Q00000C732VC38:N004:SAS:10500:1144641:Active:/dev/sdd

1.2.3:5000c50093bb79e3:SEAGATE:ST1200MM0088:Z401A1R50000C731NZPQ:N004:SAS:10500:1144641:Active:/dev/sde

1.2.4:5000c50093bb44fb:SEAGATE:ST1200MM0088:Z4019TBD0000C734EDN2:N004:SAS:10500:1144641:Active:/dev/sdf

1.2.5:5000c50098c02517:SEAGATE:ST1200MM0088:S402MYZ30000E711CNZS:N004:SAS:10500:1144641:Active:/dev/sdg

1.2.6:5000c50093aef283:SEAGATE:ST1200MM0088:Z4017Z8S0000C7332TP0:N004:SAS:10500:1144641:Active:/dev/sdh

1.2.7:5000c50093aed897:SEAGATE:ST1200MM0088:Z401756R0000C732SZXS:N004:SAS:10500:1144641:Active:/dev/sdi

1.2.8:5000c50093afdc97:SEAGATE:ST1200MM0088:Z40185SK0000C7332WWZ:N004:SAS:10500:1144641:Active:/dev/sdj

1.2.9:5000c50093affc0f:SEAGATE:ST1200MM0088:Z4016WGF0000C7323GJD:N004:SAS:10500:1144641:Active:/dev/sdk

1.2.10:5000c50093bb1133:SEAGATE:ST1200MM0088:Z4019WEB0000C734EGAF:N004:SAS:10500:1144641:Active:/dev/sdl

1.2.11:5000c50093bb6487:SEAGATE:ST1200MM0088:Z401A2FR0000C734HM49:N004:SAS:10500:1144641:Active:/dev/sdm

1.2.12:5000c50093bb6db7:SEAGATE:ST1200MM0088:Z401A22C0000C734HPDP:N004:SAS:10500:1144641:Active:/dev/sdn

1.2.13:5000c50093bb403f:SEAGATE:ST1200MM0088:Z4019TCV0000C734EF4S:N004:SAS:10500:1144641:Active:/dev/sdo

1.2.14:5000c50093bb6633:SEAGATE:ST1200MM0088:Z401A2C40000C734HQF5:N004:SAS:10500:1144641:Active:/dev/sdp

1.2.15:5000c50093bb4423:SEAGATE:ST1200MM0088:Z4019TBR0000C734EDLY:N004:SAS:10500:1144641:Active:/dev/sdq

1.2.16:5000c50093bb75ff:SEAGATE:ST1200MM0088:Z401A1SC0000C734HMBL:N004:SAS:10500:1144641:Active:/dev/sdr

1.2.17:5000c50093a66f67:SEAGATE:ST1200MM0088:Z4016C2Y0000C7324EPZ:N004:SAS:10500:1144641:Active:/dev/sds

1.2.18:5000c50093a67813:SEAGATE:ST1200MM0088:Z4016RC20000C7324GS4:N004:SAS:10500:1144641:Active:/dev/sdt

1.2.19:5000c50093a695db:SEAGATE:ST1200MM0088:Z4016PWY0000C732A8DR:N004:SAS:10500:1144641:Active:/dev/sdu

1.2.20:5000c50093a675b7:SEAGATE:ST1200MM0088:Z4016RP30000C7323J1C:N004:SAS:10500:1144641:Active:/dev/sdv

1.2.21:5000c50093a662c7:SEAGATE:ST1200MM0088:Z4016BME0000C727L0BG:N004:SAS:10500:1144641:Active:/dev/sdw

1.2.22:5000c50093a68ac7:SEAGATE:ST1200MM0088:Z4016QHP0000C732ADRB:N004:SAS:10500:1144641:Active:/dev/sdx

1.2.23:5000c50093a66597:SEAGATE:ST1200MM0088:Z4016BGP0000C7324JEL:N004:SAS:10500:1144641:Active:/dev/sdy

1.2.24:5000c50093a686eb:SEAGATE:ST1200MM0088:Z4016BA50000C7323HYD:N004:SAS:10500:1144641:Active:/dev/sdz

/cmds_output/stcli_node_list.txt ...

----------------------------------------

blacklistCount: 1

medium: solidstate

capacity: 1.3T

state: blacklisted <<<<<<

version: 0

entityRef:

type: disk

id: 55cd2e414d9c5754:0000000000000000

usage: caching

lastModifiedTime: 1539801326000

usedCapacity: 164.0M

----------------------------------------

Paso 1. En el resultado de /var/log/springpath/diskslotmap-v2.txt anterior, verifique que un disco esté "Inactivo". Anote la ranura del disco, la ID del disco, el Modelo del proveedor y el Número de serie del disco.

Paso 2. En la salida de /cmds_output/stcli_node_list.txt, confirme que la unidad está en la lista negra y coincide con la ID que obtuvimos en el Paso 1 anterior.

Validar información del sistema HX

Deberá ejecutar estos comandos en el sistema activo y, a continuación, seguir los pasos HX correspondientes anteriores

cat /var/log/springpath/diskslotmap-v2.txt

stcli node list

Asignación de unidad a host

Paso 1. El primer paso será obtener el identificador de disco que ha fallado en HX Connect.

Paso 2. Utilice los comandos cat stevents.log y grep para el identificador de disco para obtener el ID de nodo.

Paso 3. Ejecutar "stcli cluster info | less" para hacer coincidir el identificador de nodo con la dirección IP del host.

cat /var/log/springpath/stevents.logs | grep 55cd2e414d9c5754

2016-06-13 22:22:55,657 INFO Event Posted Successfully: DiskFailedEvent, Disk 55cd2e414d9c5754:0000000000000000 on node 1276a402564d0cb9:995b4d5ec32beabc failed, 1465856569490

Stcli cluster info | less

stNodes:

----------------------------------------

type: node

id: 5a2595a9-1678-9343-9351-e854cc98d027

name: 172.X.X.193

----------------------------------------

type: node <<<<<<     id: 1276a402564d0cb9:995b4d5ec32beabc     name: 172.X.X.194

----------------------------------------

type: node

id: ba8f98a6-09da-2440-9609-50d91a241c86

name: 172.X.X.192

----------------------------------------

type: node

id: be108c11-3584-0b49-94d2-18ca9e6543da

name: 172.X.X.195

----------------------------------------

Asignación del número de serie de la unidad a UCS mediante UCSM sam_techsupportinfo

`show server inventory expand`

Server 1:

...

Local Disk 1:

Product Name: 1.6TB 2.5 inch Enterprise performance 6G SATA SSD (3X  endurance)

PID: UCS-SD16TB12S3-EP

VID: V01

Vendor: ATA

Model: INTEL SSDSC2BX016T4K <<<<<<

Vendor Description: Intel

Serial: BTHC652200H01P6PGN <<<<<<

HW Rev: 0

Block Size: 512

Blocks: 3125626880

Operability: Operable

Oper Qualifier Reason: N/A

Presence: Equipped

Size: 1526185

Drive State: Unconfigured Good

Power State: Active

Link Speed: 6 Gbps

Device Version: CS01

Device Type: SSD

Thermal: N/A

En sam_techsupportinfo, busque el Número de serie (desde el Paso 1 anterior). A partir de ahí, busque la unidad que ha fallado y obtenga la PID de Cisco de ella. Si desea ver en qué servidor está instalado desde el lado de UCS, deberá desplazarse hacia arriba en los registros hasta que llegue al número de servidor y la información. También puede obtener el resto de la configuración del servidor de esta salida.

Validar información del sistema UCS

Deberá comprobar la interfaz gráfica de usuario de UCSM o SSH en la dirección IP de UCSM y ejecutar los siguientes comandos y, a continuación, seguir los pasos correspondientes de UCS anteriores.

Para realizar la comprobación mediante la GUI

Vaya a UCSM > Servidor X > Inventario > Almacenamiento > Discos > Expandir todo > Columna serial

Para comprobar mediante CLI

Para mostrar el inventario de todos los servidores

HX-UCSM-B# show server inventory storage detail

O bien, si sabe en qué servidor desea ampliar el inventario

HX-UCSM-B# scope server 1

HX-UCSM-B /server # show inventory storage detail