Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Convenciones

Número del producto

Funciones

Soporte de la plataforma

Configuración

Información Relacionada

Introducción

La tarjeta de interfaz WAN (WIC-1T) serial de 1 puerto ofrece conexiones seriales para sitios remotos o dispositivos de red seriales heredados como concentradores, sistemas de alarma y paquetes SDLC (Control de link de datos síncrono) a través de dispositivos SONET (POS).

Prerequisites

Requirements

No hay requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Este documento no tiene restricciones específicas en cuanto a versiones de software y de hardware.

Convenciones

Consulte Convenciones de Consejos TécnicosCisco para obtener más información sobre las convenciones del documento.

Número del producto

WIC-1T

Tarjeta de interfaz WAN serial de puerto

Funciones

- Un puerto serial.

- Utiliza el conector "5 en 1" de Cisco de 60 pines. Este conector es DB-60 en un extremo y puede ser V.35, RS-232, RS-449, X.21 o EIE-530 en el otro extremo dependiendo de sus necesidades

- Utiliza el mismo cableado que los puertos serie Cisco 2500 y Cisco 7000.

- No admite intercambio en caliente; no obstante, no se producirá ningún daño en el hardware si se intercambia mientras está encendido.

- Cada tarjeta serial tiene un LED, con la etiqueta CONN para cada puerto, que se enciende cuando el puerto serial está conectado. Cuando el puerto está en modo de equipo terminal de datos (DTE), la luz CONN indica que se han detectado conjuntos de datos preparados (DSR), detección de portadora de datos (DCD) y CTS (listo para emitir). Cuando el puerto está en modo de equipo de comunicaciones de datos (DCE), indica que se han detectado terminales de datos (DTR) y solicitudes de envío (RTS).

Soporte de la plataforma

Soporte de Cisco IOS® Software

Cisco 1600

Cisco 1700

Cisco 2600, 2600XM

Cisco 3600

Cisco 3631

2691, 3725, 3745 de Cisco

Módulo de portadora

No es necesario

No es necesario

Integrado

NM-2W

NM-1E2W, NM-1E1R2W, NM-2E2W

NM-1FE2W, NM-1FE1R2W, NM-2FE2W, NM-2W

No es necesario

Integrado

NM-1FE2W, NM-1FE1R2W, NM-2FE2W, NM-2W

Soporte del software Cisco IOS

Todas las versiones del IOS de Cisco

Todas las versiones del IOS de Cisco

Todas las versiones del IOS de Cisco

Todas las versiones del IOS de Cisco

Cisco IOS versiones 12.2(13)T y posteriores

Cisco IOS versiones 12.2(13)T, 12.2(11)YT y posteriores

Velocidad máxima de sincronización

2.048 Mbps

2.048 Mbps

2.048 Mbps

2.048 Mbps

2.048 Mbps

2.048 Mbps

Velocidad máxima asíncrona

115.2 Kbps

115.2 Kbps

No soportados

No soportados

No soportados

No soportados

Bisync y Half Duplex

Cisco IOS Versiones 11.2(8)P y posteriores

Todas las versiones del IOS de Cisco

Todas las versiones del IOS de Cisco

Cisco IOS Versiones 11.2(4)XA, 11.3, 11.3T y todas 12.x

Cisco IOS versiones 12.2(13)T y posteriores

Cisco IOS versiones 12.2(13)T, 12.2(11)YT y posteriores

Nota: Todos los parámetros mencionados en esta tabla para los Cisco 1700 Series Routers también son aplicables a los Cisco 1800 Series Routers.

Configuración

Esta sección proporciona una configuración de ejemplo para la tarjeta de interfaz WIC-1T.

Nota: Aquí no se utilizan parámetros de entramado, temporización o código de línea. La tarjeta de interfaz WIC-1T no tiene una CSU/DSU integrada. Usted debe usar un CSU/DSU externo.

Configure la interfaz serial como lo haría con cualquier otra interfaz serial. Por ejemplo,

maui-soho-01(config)#interface Serial 0

maui-soho-01(config-if)#ip add 10.0.0.1 255.255.255.0

maui-soho-01(config-if)#encapsulation ppp

maui-soho-01(config-if)#no shutdown

Si su plataforma soporta async, entonces utilice el comando physical-layer async para el modo asíncrono. Esta aplicación es útil para conectar un módem externo al router. Consulte el documento Tarjeta de interfaz WAN asíncrona/síncrona de 2 puertos (WIC-2A/S) para ver un ejemplo.

Información Relacionada

- Tarjetas de interfaz WAN de alta velocidad asíncronas y seriales de 1 y 2 puertos para los routers de servicios integrados de las series 1800, 2800 y 3800 de Cisco

- Terminales del link de señalización de Cisco

- Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems