Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Convenciones

Arquitectura PA-A3

Errores de Entrada que Utilizan el Comando show interface atm

Errores de Entrada que Utilizan el Comando show controllers atm

Errores de Salida que Utilizan el Comando show interface atm

Notificar errores de interfaz al TAC de Cisco

Información Relacionada

Introducción

Cisco ofrece tres adaptadores de puerto ATM para los routers de las series 7500 y 7200. El adaptador de puerto PA-A3 está diseñado para los links WAN que necesitan implementar modelado del tráfico para controlar el ancho de banda en los circuitos virtuales.

El PA-A3 también se conoce como ATM Deluxe o PA mejorado. Puede determinar si tiene un adaptador de puerto PA-A3 con el uso de los comandos show diag o show interface atm. Por ejemplo, cuando utiliza el comando show interface atm, puede ver este resultado:

router#show interface atm1/0/0

ATM1/0/0 is up, line protocol is up

Hardware is cyBus ENHANCED ATM PA

MTU 4470 bytes, sub MTU 4470, BW 44209 Kbit, DLY 190 usec,

reliability 255/255, load 1/255

Encapsulation ATM, loopback not set, keepalive not set

Encapsulation(s): AAL5 AAL3/4

4096 maximum active VCs, 1 current VCCs

VC idle disconnect time: 300 seconds

Last input never, output 00:03:14, output hang never

Last clearing of "show interface" counters never

Queueing strategy: fifo

Output queue 0/40, 0 drops; input queue 0/75, 0 drops

5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

8 packets input, 743 bytes, 0 no buffer

Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort

5 packets output, 560 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets

0 output buffers copied, 0 interrupts, 0 failures

Este documento explica lo que significan los contadores de errores de entrada y salida PA-A3 mostrados en el resultado del comando show interface atm. Cuando estos errores aumentan, afectan al contador de confiabilidad, lo que indica la probabilidad de que un paquete se transmita o reciba con éxito. El valor se expresa como una fracción de 255, con un valor de 255 que indica un link totalmente confiable.

router#show interface atm 10/1/0

ATM10/1/0 is up, line protocol is up

Hardware is cyBus ENHANCED ATM PA

MTU 1500 bytes, sub MTU 1500, BW  149760 Kbit, DLY 80 usec,

reliability 249/255, txload 1/255, rxload 1/255

[snip]

La confiabilidad se calcula con el uso de esta fórmula:

reliability = number of errors / number of total frames

El resultado del comando show interface muestra la confiabilidad promedio. Consulte Comprensión de la Definición de bits por segundo (bits/seg) desde el Resultado del Comando show interfaces para obtener más información.

Nota: Refiérase a Troubleshooting de Caídas de Entrada en Interfaces de Router ATM para obtener más información sobre cómo resolver problemas de caídas de entrada en interfaces de router ATM.

Prerequisites

Requirements

No hay requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Este documento no tiene restricciones específicas en cuanto a versiones de software y de hardware.

Convenciones

Consulte Convenciones de Consejos TécnicosCisco para obtener más información sobre las convenciones del documento.

Arquitectura PA-A3

El PA-A3 utiliza un chip de segmentación y reensamblado (SAR) ATMizer II. La salida del comando show controllers atm muestra el nombre del SAR, en este ejemplo:

7200-2#show controller atm 3/0

Interface ATM3/0 is up

Hardware is ENHANCED ATM PA - DS3 (45Mbps)

Lane client mac address is 0030.7b1e.9054

Framer is PMC PM7345 S/UNI-PDH, SAR is LSI ATMIZER II

Firmware rev: G119, Framer rev: 1, ATMIZER II rev: 3

idb=0x61499630, ds=0x6149E9C0, vc=0x614BE940

slot 3, unit 2, subunit 0, fci_type 0x005B, ticks 73495

400 rx buffers: size=512, encap=64, trailer=28, magic=4

Curr Stats:

rx_cell_lost=0, rx_no_buffer=0, rx_crc_10=0

rx_cell_len=0, rx_no_vcd=0, rx_cell_throttle=0, tx_aci_err=0

[snip]

En router almacena una célula o un paquete reensamblado en varias ubicaciones de memoria. Observe este proceso con más detalle, con el uso de diagramas para ilustrar los bits de trayectoria tomados cuando se reciben del cable físico en el PA-A3:

1. Cuando llega una celda, el chip del generador de tramas almacena la celda en su memoria Primero en entrar primero en salir (FIFO), que puede obtener cuatro celdas de 48 bytes.

2. A continuación, la celda se traslada a los búferes de celdas SAR ATMizer, que constan de memoria integrada de transmisión (Tx) de 4 MB y de recepción (Rx) de 4 MB o memoria de acceso aleatorio estática local (SRAM).

3. En este punto, las celdas toman un trayecto diferente que depende de la versión de hardware del PA-A3.

- Con la revisión de hardware 1.0, el PA-A3 utiliza la SRAM a bordo sólo como una célula adicional de almacenamiento y reenvía las células a través de Interconexión de componentes periféricos (PCI) al Procesador de interfaz versátil (VIP) o a la memoria host del Motor de procesamiento de red (NPE), donde las reensambla.

- Gracias a la revisión 2.0 de hardware, el PA-A3 reúne las celdas en su memoria en lugar de hacerlo en la memoria de la computadora principal.

En otras palabras, la revisión 2.0 utiliza el modo de trama y transfiere paquetes del adaptador de puerto a la memoria del host, mientras que la revisión 1.0 utiliza el modo de celda y transfiere celdas a la memoria del host.

Utilice el comando show diag para determinar la revisión de hardware de su PA-A3:

router#show diag

PA Bay 1 Information:

ENHANCED ATM OC3 MM PA, 1 ports

EEPROM format version 1

HW rev 2.00, Board revision A0

Serial number: 11535651  Part number: 73-2430-04

Errores de Entrada que Utilizan el Comando show interface atm

En algunos casos, las celdas entrantes pueden ser eliminadas o dañadas, lo que conduce a errores de entrada como se muestra en el resultado del comando show interface atm. Esta tabla explica el significado de cada contador de errores de entrada.

Error

Explicación

overrun

Este es el número de veces que la memoria FIFO del entramador se desbordó debido a la falta de búfers SAR.

frame

Este es el número de veces que una celda es mala o se pierde cuando el encuadre vació su FIFO desbordado.

abort

Este es el número de caídas de paquetes causadas por la regulación de celdas en el nivel de microcódigo para aliviar los desbordamientos de entramado.

ignored

Este es el número de paquetes descartados porque un búfer de memoria de paquete no estaba disponible o porque el microcódigo del adaptador de puerto limitó el circuito virtual (VC) y dejó de aceptar nuevos paquetes. El búfer de host de recepción puede llenarse cuando una interfaz ATM rápida alimenta una interfaz de salida más lenta.

no buffer

Esta es la cantidad de veces que la interfaz ATM se queda sin búfers SAR de transmisión cuando transmite paquetes sobre un gran número de VC lentos.

CRC

Esta es la cantidad de veces que un paquete reensamblado falla la cola CRC-32 de AAL5 (capa de adaptación ATM) (verificación de redundancia cíclica), generalmente porque algunas celdas del paquete se pierden debido a una de estas razones:

- Desbordamiento FIFO

- Regulación de microcódigo

- CRC-10 generado a través de operación, administración y mantenimiento (OAM)

- Congestión de red en la nube del switch ATM

- Ruido de línea real que produce un error de bit

Refiérase a Guía de Troubleshooting de CRC para Interfaces ATM para obtener más información.

runts

Este es el número de paquetes que son menores que una sola celda. La corrupción de células por la purga Rx FIFO del encuadre causa esta condición.

giants

Este es el número de paquetes que son mayores que la unidad de transmisión máxima (MTU) de VC. Se puede formar un gigante cuando se descarta la última celda de un paquete, por lo que se concatenan dos paquetes consecutivos.

Errores de Entrada que Utilizan el Comando show controllers atm

La salida del comando show controllers atm muestra varios recuentos de errores de entrada que también se pueden utilizar para resolver problemas de rendimiento en su interfaz ATM. Estos contadores se resaltan en negrita:

7200-2#show controller atm 3/0

Interface ATM3/0 is up

Hardware is ENHANCED ATM PA - DS3 (45Mbps)

Lane client mac address is 0030.7b1e.9054

Framer is PMC PM7345 S/UNI-PDH, SAR is LSI ATMIZER II

Firmware rev: G119, Framer rev: 1, ATMIZER II rev: 3

idb=0x61499630, ds=0x6149E9C0, vc=0x614BE940

slot 3, unit 2, subunit 0, fci_type 0x005B, ticks 73495

400 rx buffers: size=512, encap=64, trailer=28, magic=4

Curr Stats:

rx_cell_lost=0, rx_no_buffer=0, rx_crc_10=0

rx_cell_len=0, rx_no_vcd=0, rx_cell_throttle=0, tx_aci_err=0

[snip]

Contador

Explicación

rx_cell_lost

Este es el número de veces que el SAR detecta células perdidas o mal insertadas con la comparación de la longitud de carga útil real o acumulada con el valor del campo de longitud de carga útil en el remolque AAL5 del paquete reensamblado. El PA-A3 calcula la longitud de la carga útil acumulada multiplicando 48 por el número de células recibidas desde la última célula con la con el bit de AAL5-PDU final configurado en uno. El tercer bit del campo del identificador de tipo de carga útil [PTI] indica si la celda es la celda final de una trama de datos de capa superior.
Nota: Este contador se incrementa actualmente en circunstancias muy raras. Las celdas que se pierden en la red ATM sólo desencadenan errores CRC. El Id. de error de Cisco CSCdu88572 (sólo clientes registrados) soluciona esto.

rx_no_buffer

Este es el número de veces que no hubo búfer de paquetes disponible para almacenar una celda entrante. En esta condición, el router descarta el paquete completo dentro de la memoria integrada de PA-A3. Note que el paquete nunca alcanza la memoria del host en el NPE o el VIP.

rx_crc_10

Esta es la cantidad de veces que una celda ATM falla la suma de comprobación CRC-10 utilizada por las celdas OAM, las celdas de administración de recursos (RM) y los paquetes AAL3 o AAL4.

rx_cell_len

Este es el número de veces que la longitud de carga útil de la celda recibida es inferior a 48 bytes.

rx_no_vcd

Este es el número de veces que el PA-A3 recibió una celda sin un descriptor de circuito virtual (VCD) correspondiente en su tabla de VC local.

rx_cell_throttle

Este es el número de veces que el microcódigo PA-A3 no maneja la velocidad de celdas entrantes y las celdas descartadas proactivamente. El PA-A3 comienza a limitar la interfaz si el uso total del búfer de celdas supera una marca de agua alta preestablecida.

Errores de Salida que Utilizan el Comando show interface atm

El contador de errores de salida aumenta para una interfaz PA-A3 bajo estas condiciones:

- Está planificada la transmisión de un paquete en un VC que no está en estado UP.

- Un paquete tiene un número de descripción del circuito virtual no válido o no reconocido.

- SAR no puede transmitir celdas al entramador.

- Un paquete que no es de OAM utiliza un valor VCD de 0, que está reservado sólo para los paquetes OAM. El contador de resultados ya no aumenta en esta condición (CSCdp86348).

- Otros motivos misceláneos, como la interacción con una función determinada

Utilice el comando debug atm error para resolver problemas de aumento de errores de salida. También capture varios resultados del comando show controller atm.

Nota: El comando debug atm error imprime la salida de debug sólo cuando detecta un error y normalmente no es perjudicial para un router de producción en funcionamiento.

Cuando utiliza un PA-A3 en la serie 7500, debe capturar debug atm error y show controller atm desde la consola del Procesador de interfaz versátil (VIP). Utilice el comando if-con para ingresar a la consola VIP y if-quit para salir.

Notificar errores de interfaz al TAC de Cisco

Recopile esta información antes de notificar los errores de entrada al Centro de asistencia técnica de Cisco:

- Salida del comando show tech-support en el modo de habilitación para que se incluya la configuración en ejecución

- Varias capturas de los comandos show interface atm y show atm vc y pruebas del error específico

- Prepare respuestas a estas preguntas:

- ¿Cuánto tiempo ha experimentado la interfaz ATM los errores?

- Cuándo aumentan los errores de entrada: durante períodos de tráfico elevado o durante todo el día?

- ¿Ha agregado recientemente algún nuevo protocolo o hardware al router?

- ¿Actualizó recientemente el software Cisco IOS®?

Información Relacionada

- Resolución de problemas en los paquetes descartados en las colas de entrada y salida

- Fundamentos del ajuste de rendimiento

- CPU del VIP operando a 99% y almacenamiento en memoria intermedia del lado Rx

- Páginas de soporte de la tecnología ATM

- Más información sobre ATM

- Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems