Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Convenciones

Configuraciones

Configuración del sistema central - archivos OMPROUTE

Configuración de Mainframe - Pila TCP/IP

Configuración de mainframe: definiciones de VTAM y inicio de TCP/IP

Configuración del router

Se muestra en el router

Se muestra en el sistema central

VTAM aparece en la consola del sistema

La información de ruteo se muestra en TSO desde el comando netstat

Información Relacionada

Introducción

Este documento describe ejemplos de configuraciones de host y router para ejecutar el procedimiento OMPROUTE en el mainframe para intercambiar actualizaciones de ruteo con el resto de la red TCP/IP. OMPROUTE se utiliza a menudo, como en este ejemplo, junto con una dirección IP virtual (VIPA), que permite que la dirección IP del mainframe configurado en los clientes sea independiente de cualquier interfaz de canal. Esto proporciona redundancia para el canal. Originalmente, la implementación TCP/IP del mainframe de IBM sólo admitía Routing Information Protocol (RIP) como protocolo de routing, con el uso del procedimiento OROUTED. El OMPROUTE más reciente admite RIP V1 o V2 y Open Shortest Path First (OSPF). IBM recomienda que OMPROUTE se utilice en lugar de OROUTED, e IBM eliminará eventualmente el soporte para OROUTED.

Prerequisites

Requirements

No hay requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

La versión de software del IOS® de Cisco que se utilizó para esta configuración fue 12.1(3a)T2 con microcódigo xCPA 27-9, el último en el momento en que se probó. Sin embargo, si utiliza CLAW, esto debería funcionar con cualquier versión del software Cisco IOS. El uso de CMPC+ requiere un mínimo de Cisco IOS Software Release 12.1T.

El router era un Cisco 7206 con un adaptador de puerto xCPA. Alternativamente, un router Cisco 7500 con una tarjeta CIP podría utilizarse con cambios menores en la configuración, como se indica más adelante en este documento.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Convenciones

For more information on document conventions, refer to the Cisco Technical Tips Conventions.

Configuraciones

Configuración del sistema central - archivos OMPROUTE

La configuración de OMPROUTE en el mainframe es muy similar a la configuración de OROUTED. OMPROUTE también utiliza un mínimo de dos archivos de configuración. Debe señalar la ubicación de estos archivos de configuración, en el espacio de direcciones OMVS, con estas dos variables de entorno:

- export resolver_conf=/etc/resolv.conf

- export omproute_file=/etc/omproute.conf

Este es un ejemplo del contenido de resol_conf:

TCPJobName TCPIP

DomainOrigin cisco.com

domain cisco.com

Datasetprefix TCPIP

HostName P390

Messagecase mixed

El omproute_file dependerá de si se está utilizando RIP o OSPF. Este es un ejemplo de configuración para RIP:

;

Originate_RIP_Default Condition=Always Cost=1

;

RIP_Interface IP_Address=10.64.3.34

Name=LDIPTG

Subnet_Mask=255.255.255.240

Receive_Dynamic_Nets=YES

Receive_Dynamic_Subnets=YES

MTU=1470

Destination_Addr=10.64.3.33

;

RIP_Interface IP_Address=10.64.3.17

Name=VIPALINK

Subnet_Mask=255.255.255.240

MTU=1470

;

Para OSPF, hay más opciones de configuración disponibles, que incluyen la capacidad de hacer que el mainframe actúe como un área stub. Esto puede reducir significativamente las actualizaciones de ruteo de carga que se colocan en el canal cuando muchas particiones lógicas (LPARs) se conectan a través del mismo canal. Aquí tiene un ejemplo:

Area Area_Number=0.0.0.0 Authentication_Type=None Stub_Area=NO

;

Comparison=Type2

;

AS_Boundary_Routing Import_Subnet_Routes=YES

Import_Direct_Routes=YES

;

OSPF_Interface IP_Address=10.64.3.34

Name=LDIPTG

Subnet_Mask=255.255.255.240

Attaches_To_Area=0.0.0.0

MTU=1470

Destination_Addr=10.64.3.33

Hello_Interval=30

Dead_Router_Interval=120

;

OSPF_Interface IP_Address=10.64.3.17

Name=VIPALINK

Subnet_Mask=255.255.255.240

Configuración de Mainframe - Pila TCP/IP

El conjunto de datos del perfil TCP/IP no requiere ninguna configuración especial para OMPROUTE, excepto el hecho de que debe comentar toda la configuración de ruta estática y predeterminada y la sección BSDROUTINGPARMS (que sólo utiliza OROUTED). Este extracto muestra sólo lo que se debe comentar y los parámetros a los que se refieren los archivos de configuración OMPROUTE:

TCPIP Profile dataset

---------------------

-----------------------------------------------------------------------

; Hardware definitions:

-----------------------------------------------------------------------

; NOTE: To use these device and link statements, update the statements

; to reflect your installation configuration and remove the semicolon

;

DEVICE DIPTG MPCPTP

LINK LDIPTG MPCPTP DIPTG

DEVICE VIPADEV VIRTUAL 0

LINK VIPALINK VIRTUAL 0 VIPADEV

;

;

; -----------------------------------------------------------------------

;

; HOME Internet (IP) addresses of each link in the host.

;

; NOTE: To use this home statement, update the ipaddress and linknames

; to reflect your installation configuration and remove the semicolon

;

HOME

10.64.3.17    VIPALINK

10.64.3.34    LDIPTG

; -----------------------------------------------------------------------

;

; IP routing information for the host. All static IP routes should

; be added here.

;

; NOTE: To use this GATEWAY statement, update the addresses and links

; to reflect your installation configuration and remove the semicolon

;

; GATEWAY

;

; Direct Routes - Routes that are directly connected to my interfaces.

;

; Network  First Hop  Link Name Packet Size  Subnet Mask  Subnet Value

; 10           =       CIS1      1500       0.255.255.0    0.101.1

; 10           =       LDIPTG    1500       0.255.255.240  0.64.3.32

; 9            =       LIS1      1500       0.255.255.0    0.117.56.0

; 130.50       =       TR1       2000       0.0.255.0      0.0.10.0

; 193.5.2      =       ETH1      1500       0

; 9            =       FDDI1     4000       0.255.255.0    0.67.43.0

; 193.7.2.2    =       SNA1      2000       HOST

;

; Indirect Routes - Routes that are reachable through routers on my

;     network.

;

; Network     First Hop   Link Name Packet Size  Subnet Mask  Subnet Value

; DEFAULTNET  10.64.3.33  LDIPTG    DEFAULTSIZE  0

; 193.12.2    130.50.10.1 TR1       2000         0

; 10.5.6.4    193.5.2.10  ETH1      1500         HOST

;

; Default Route - All packets to an unknown destination are routed

;   through this route.

;

; Network     First Hop   Link Name Packet Size  Subnet Mask  Subnet Value

; DEFAULTNET  9.67.43.1   FDDI1     DEFAULTSIZE  0

;

; -----------------------------------------------------------------------

;

; orouted Routing Information

;

; if you are using orouted, comment out the GATEWAY statement and

; update the BSDROUTINGPARMS statement to reflect your installation

; configuration and remove the semicolon

;

;    Link     Maxmtu   Metric   Subnet Mask     Dest Addr

; BSDROUTINGPARMS false

; LDIPTG       1500       0     255.255.255.240 10.64.3.33

; VIPALINK     1500       0     255.255.255.240 0

;    TR1       2000       0     255.255.255.0   0

;    ETH1      1500       0     255.255.255.0   0

;    FDDI1  DEFAULTSIZE   0     255.255.255.0   0

; ENDBSDROUTINGPARMS

!--- Note that all of the last two sections have been commented out.

Configuración de mainframe: definiciones de VTAM y inicio de TCP/IP

Las actualizaciones de ruteo se pueden intercambiar a través de conexiones CLAW o CMPC+. Si utiliza CLAW, no se requiere ninguna configuración adicional en el mainframe. Este ejemplo utiliza CMPC, que requiere una entrada de la lista de recursos de transporte (TRL) de VTAM. Este es el miembro VTAM:

DIPTGTRL VBUILD TYPE=TRL

*

*

DIPTG  TRLE  LNCTL=MPC,MAXBFRU=16,READ=(E24),WRITE=(E25)

*

La TRL se debe activar antes de que se inicie la tarea TCPIP start. Por ejemplo:

V NET,ACT,ID=DIPTRL1,UPDATE=ALL

IST097I VARY ACCEPTED

ISTTRL ACTIVE

A continuación, active la tarea TCP/IP iniciada con el comando S TCPIP MVS console. Una vez que se ejecuta la tarea TCP/IP iniciada, se puede iniciar el procedimiento OMPROUTE, ya sea con el uso del lenguaje de control de trabajo (JCL) como tarea inicial o desde el espacio de dirección OMVS. Para comenzar dentro de OMVS, ejecute estos comandos:

cd /usr/lpp/tcpip/sbin

omproute &

Para verificar que OMPROUTE se está ejecutando, ejecute este comando de consola, donde p390 es el ID de usuario bajo el cual se inició el demonio OMPROUTE:

d omvs,u=p390

Configuración del router

Tanto CLAW como CMPC deben configurarse específicamente para enviar broadcasts a través del canal, con la palabra clave broadcast. Por ejemplo, para CLAW:

claw 0100 20 10.101.1.10 P390D C7000D TCPIP TCPIP broadcast

En este ejemplo, CMPC+ está en uso, por lo que estas son las partes relevantes de la configuración del router:

!

interface Channel2/0

ip address 10.64.3.33 255.255.255.240

ip ospf network point-to-multipoint

no keepalive

cmpc 0100 24 DIPTG READ

cmpc 0100 25 DIPTG WRITE

tg DIPTG    ip 10.64.3.34 10.64.3.33 broadcast

router ospf 1

network 10.0.0.0 0.255.255.255 area 0

!

Si éste hubiera sido un router Cisco 7500 con una tarjeta CIP en lugar de un 7200 con un adaptador de puerto xCPA, la instrucción tg se habría configurado en la interfaz virtual /2. Observe el comando ip ospf network point-to-multipoint, que es necesario para que OSPF funcione correctamente. La interfaz de canal se considera una interfaz multipunto al igual que Frame Relay. Si no desea ejecutar OSPF en toda la red, sólo puede ejecutarlo en la propia interfaz de canal y utilizar la redistribución entre otros protocolos de ruteo. Por ejemplo:

!

router eigrp 1

redistribute ospf 1

passive-interface Channel2/0

network 10.0.0.0

no eigrp log-neighbor-changes

!

router ospf 1

log-adjacency-changes

redistribute eigrp 1

network 10.64.3.33 0.0.0.0 area 0

!

Se muestra en el router

diplodocus# show extended channel 2/0 status

Path: 0100  -- ESTABLISHED

Command    Selective   System     Device    CU

Dev    Connects    Retries    Cancels    Reset    Reset    Errors    Busy

24        30         21          1         0        0        0        0

25        29         0           1         0        0        0        0

Blocks         Bytes         Dropped Blk         Memd

Dev-Lnk    Read    Write    Read    Write    Read    Write    wait    Con

24-00       29       6      3484     789      0        0       0       Y

25-00        9      29       801    3920      0        0       0       Y

Path 0100

Total:      38      35      4285    4709      0        0       0

Last statistics 0 seconds old, next in 10 seconds

diplodocus# show extended channel 2/0 cmpc

Path    Dv    TGName    Dir    Bfrs     Status

CMPC   0100     24     DIPTG  READ  16  Active+

CMPC   0100     25     DIPTG  WRITE 16  Active+

diplodocus# show ip ospf i

Channel2/0 is up, line protocol is up

Internet Address 10.64.3.33/28, Area 0

Process ID 1, Router ID 200.100.100.9, Network Type POINT_TO_MULTIPOINT,

Cost: 4

Transmit Delay is 1 sec, State POINT_TO_MULTIPOINT,

Timer intervals configured, Hello 30, Dead 120, Wait 120, Retransmit 5

Hello due in 00:00:10

Index 1/1, flood queue length 0

Next 0x0(0)/0x0(0)

Last flood scan length is 1, maximum is 1

Last flood scan time is 0 msec, maximum is 0 msec

Neighbor Count is 1, Adjacent neighbor count is 1

Adjacent with neighbor 10.64.3.17

Suppress hello for 0 neighbor(s)

diplodocus# show ip ospf neighbor

Neighbor ID     Pri   State           Dead Time   Address       Interface

10.64.3.17       1    FULL/  -        00:01:35

Neighbor is up for 00:04:01           10.64.3.34  Channel2/0

diplodocus# show ip route

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area

* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR

P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 10.64.3.1 to network 0.0.0.0

1.0.0.0/27 is subnetted, 1 subnets

C 1.1.1.0 is directly connected, Loopback1

200.100.100.0/29 is subnetted, 1 subnets

C 200.100.100.8 is directly connected, Loopback0

10.0.0.0/8 is variably subnetted, 9 subnets, 3 masks

D 10.0.0.0/8 is a summary, 00:06:40, Null0

C 10.64.3.0/28 is directly connected, Ethernet6/0

O E2 10.64.3.17/32 [110/1] via 10.64.3.34, 00:03:57, Channel2/0

O 10.64.3.16/28 [110/5] via 10.64.3.34, 00:03:57, Channel2/0

C 10.64.3.32/28 is directly connected, Channel2/0

S 10.64.3.34/32 [1/0] via 10.64.3.34, Channel2/0

S 10.64.3.37/32 [1/0] via 10.64.3.37, Channel2/0

C 10.64.3.48/28 is directly connected, Serial1/3.1

C 10.64.3.128/28 is directly connected, Serial1/3.2

S*   0.0.0.0/0 [1/0] via 10.64.3.1

Se muestra en el sistema central

VTAM aparece en la consola del sistema

D NET,TRL

IST097I DISPLAY ACCEPTED

ST350I DISPLAY TYPE = TRL 042

IST1314I TRLE = DIPTG   STATUS = ACTIV       CONTROL = MPC

IST1454I 1 TRLE(S) DISPLAYED

IST314I END

D NET,TRL,TRLE=DIPTG

IST097I DISPLAY ACCEPTED

IST075I NAME = DIPTG, TYPE = TRLE 045

IST486I STATUS= ACTIV, DESIRED STATE= ACTIV

IST087I TYPE = LEASED   , CONTROL = MPC , HPDT = YES

IST1715I MPCLEVEL = HPDT       MPCUSAGE = SHARE

IST1577I HEADER SIZE = 4092 DATA SIZE = 60 STORAGE = ***NA***

IST1221I WRITE DEV = 0E25 STATUS = ACTIVE     STATE = ONLINE

IST1577I HEADER SIZE = 4092 DATA SIZE = 60 STORAGE = DATASPACE

IST1221I READ  DEV = 0E24 STATUS = ACTIVE     STATE = ONLINE

IST314I END

La información de ruteo se muestra en TSO desde el comando netstat

netstat route muestra la tabla de ruteo. Por ejemplo:

===> netstat route

EZZ2350I MVS TCP/IP NETSTAT CS V2R7       TCPIP NAME: TCPIP       15:56:33

EZZ2755I Destination       Gateway       Flags  Refcnt  Interface

EZZ2756I -----------       -------       -----  ------  ---------

EZZ2757I 10.0.0.0          10.64.3.33    UG     000000  LDIPTG

EZZ2757I 10.64.3.32        0.0.0.0       U      000000  LDIPTG

EZZ2757I 10.64.3.33        0.0.0.0       UH     000000  LDIPTG

netstat device muestra el estado y así sucesivamente de todos los dispositivos o links conectados. Por ejemplo:

===> netstat device

EZZ2350I MVS TCP/IP NETSTAT CS V2R7   TCPIP NAME: TCPIP    15:58:04

EZZ2760I DevName: LOOPBACK     DevType: LOOPBACK  DevNum: 0000

EZZ2761I   LnkName: LOOPBACK       LnkType: LOOPBACK    Status: Ready

EZZ2762I     NetNum: 0  QueSize: 0   ByteIn: 0000004278   ByteOut: 0000004278

EZZ2768I   BSD Routing Parameters:

EZZ2769I     MTU Size: 00000  Metric: 00

EZZ2770I     DestAddr: 0.0.0.0  SubnetMask: 0.0.0.0

EZZ2810I   Multicast Specific:

EZZ2811I     Multicast Capability: No

EZZ2760I DevName: DIPTG      DevType: MPC       DevNum: 0000

EZZ2761I   LnkName: LDIPTG       LnkType: MPC    Status: Ready

EZZ2762I     NetNum: 0  QueSize: 0   ByteIn: 0000001848   ByteOut: 0000001936

EZZ2768I   BSD Routing Parameters:

EZZ2769I     MTU Size: 01470  Metric: 01

EZZ2770I     DestAddr: 0.0.0.0  SubnetMask: 255.255.255.240

EZZ2810I   Multicast Specific:

EZZ2811I     Multicast Capability: Yes

EZZ2812I     Group            RefCnt

EZZ2813I     -----            ------

EZZ2814I     224.0.0.5        0000000001

EZZ2814I     224.0.0.1        0000000001

EZZ2760I DevName: VIPADEV     DevType: VIPA      DevNum: 0000

EZZ2761I   LnkName: VIPALINK       LnkType: VIPA    Status: Ready

EZZ2762I     NetNum: 0  QueSize: 0   ByteIn: 0000000000   ByteOut: 0000000000

EZZ2768I   BSD Routing Parameters:

EZZ2769I     MTU Size: 01470  Metric: 01

EZZ2770I     DestAddr: 0.0.0.0  SubnetMask: 255.255.255.240

EZZ2810I   Multicast Specific:

EZZ2811I     Multicast Capability: No

Hay muchas más opciones disponibles con netstat. ¿Puede emitir el netstat ? para mostrarlos todos.

Información Relacionada

- Soporte de Tecnología de IBM

- Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems