Contenido

Pregunta

Respuesta

Salida CLI

Pregunta

No vemos la segunda interfaz de administración en ASR-9901.

Intf Intf LineP Encap MTU BW

Tipo de estado de nombre (byte) (Kbps)

—

Nu0 up Null 1500 0

Mg0/RSP0/CPU0/0 up ARPA 1514 1000000

Gi0/0/0/0 up ARPA 1514 1000000

Respuesta

En eXR, una MgmtEth está disponible para XR VM y la otra interfaz MgmtEth para Admin VM.

Salida CLI

P/0/RSP1/CPU0:ASR-9904-eXR#show interfaces brief | i Mg

10 oct 08:07:37.708 HKT

Mg0/RSP0/CPU0/0 up ARPA 1514 100000

Mg0/RSP1/CPU0/0 hacia abajo ARPA 1514 1000000

RP/0/RSP1/CPU0:ASR-9904-eXR#admin

10 oct 08:07:42.689 HKT

syzaidi se conectó desde 127.0.0.1 usando la consola en sysadmin-vm:0_RSP0

sysadmin-vm:0_RSP0# show interface ?

Descripción: Interfaces de administración

Posibles conclusiones:

MgmtEth0/RSP0/0/0

AdminEth0/RSP1/0/0

| Modificadores de salida

<cr>

sysadmin-vm:0_RSP0# show interface

Preguntas más Frecuentes:

1) ¿Puedo configurar la interfaz de administración en la máquina virtual de administración?

Sí, se puede configurar con una dirección IP de la siguiente manera:

sysadmin-vm:0_RSP0(config)# int MgmtEth 0/RSP0/0/0 ?

Possible completions:

arp          Configure static ARP entry

default-gw   Default Gateway address: A.B.C.D

ipv4         IPv4 parameters

mtu          MTU for interface

shutdown     Shut the interface down

sysadmin-vm:0_RSP0(config)#

2) ¿Puedo utilizar esta ip de administración para telnet/ ssh o acceso fuera de banda?

No, esta interfaz no está expuesta al mundo exterior.

3) ¿Cuál es el propósito de la interfaz de administración en la VM administrativa?

Esta interfaz se puede utilizar para copiar archivos del router al loc externo mediante la administración. interfaz.

4) Si un usuario cierra la interfaz de administración en la máquina virtual de administración, ¿perderemos el acceso a la máquina virtual de administración?

No, cerrar la interfaz no bloquea el acceso a la máquina virtual de administración, por favor consulte a continuación:

sysadmin-vm:0_RSP0(config)# interface MgmtEth 0/RSP0/0/0

Wed Mar  31 19:20:15.547 UTC+00:00

sysadmin-vm:0_RSP0(config-MgmtEth-0/RSP0/0/0)# shut

Wed Mar  31 19:20:19.472 UTC+00:00

sysadmin-vm:0_RSP0(config-MgmtEth-0/RSP0/0/0)# commit

Wed Mar  31 19:20:22.438 UTC+00:00

Commit complete.

sysadmin-vm:0_RSP0(config-MgmtEth-0/RSP0/0/0)#

sysadmin-vm:0_RSP0(config-MgmtEth-0/RSP0/0/0)#

sysadmin-vm:0_RSP0(config-MgmtEth-0/RSP0/0/0)# exit

Wed Mar  31 19:20:25.529 UTC+00:00

sysadmin-vm:0_RSP0(config)# exit

Wed Mar  31 19:20:27.353 UTC+00:00

sysadmin-vm:0_RSP0#

sysadmin-vm:0_RSP0#

sysadmin-vm:0_RSP0# sh int

Wed Mar  31 19:20:29.235 UTC+00:00

MgmtEth0/RSP0/0/0  Link encap: Ethernet  HWaddr 02:b3:90:92:72:98

inet  addr: 0.0.0.0

DOWN BROADCAST MULTICAST   MTU:1500  Metric:1    <<< port is down.

RX packets:          0 errors:0 dropped:0 overruns:0   frame:0

TX packets:          5 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0

collisions:0 txqueuelen:1000

RX bytes:                     0  TX bytes:                   398

sysadmin-vm:0_RSP0# exit

Wed Mar  31 19:20:34.518 UTC+00:00

RP/0/RSP0/CPU0:ASR-9904-E-eXR_NPE1#

RP/0/RSP0/CPU0:ASR-9904-E-eXR_NPE1#

RP/0/RSP0/CPU0:ASR-9904-E-eXR_NPE1#

RP/0/RSP0/CPU0:ASR-9904-E-eXR_NPE1#admin

Wed Mar 31 19:20:36.732 UTC

saavadha connected from 127.0.0.1 using console on sysadmin-vm:0_RSP0

sysadmin-vm:0_RSP0# exit  <<< we are still able to connect to the admin VM.

Wed Mar  31 19:20:41.461 UTC+00:00

RP/0/RSP0/CPU0:ASR-9904-E-eXR_NPE1#

RP/0/RSP0/CPU0:ASR-9904-E-eXR_NPE1#

RP/0/RSP0/CPU0:ASR-9904-E-eXR_NPE1#conf t

Wed Mar 31 19:20:44.587 UTC

RP/0/RSP0/CPU0:ASR-9904-E-eXR_NPE1(config)#exit

RP/0/RSP0/CPU0:ASR-9904-E-eXR_NPE1#

RP/0/RSP0/CPU0:ASR-9904-E-eXR_NPE1#admin conf

Wed Mar 31 19:21:03.263 UTC

Mar 31 19:21:03 : ADMIN-CLI: ERROR: ABORT: Please run this command from admin prompt

RP/0/RSP0/CPU0:ASR-9904-E-eXR_NPE1#admin

Wed Mar 31 19:21:05.319 UTC

saavadha connected from 127.0.0.1 using console on sysadmin-vm:0_RSP0

sysadmin-vm:0_RSP0# con

Possible completions:

config       Manipulate software configuration information

controller   Access to hardware controller data

sysadmin-vm:0_RSP0# config

Wed Mar  31 19:21:09.125 UTC+00:00

Entering configuration mode terminal

sysadmin-vm:0_RSP0(config)# interface MgmtEth 0/RSP0/0/0

Wed Mar  31 19:21:19.887 UTC+00:00

sysadmin-vm:0_RSP0(config-MgmtEth-0/RSP0/0/0)# no shut

Wed Mar  31 19:21:21.662 UTC+00:00

sysadmin-vm:0_RSP0(config-MgmtEth-0/RSP0/0/0)# commit

Wed Mar  31 19:21:23.798 UTC+00:00

Commit complete.

sysadmin-vm:0_RSP0(config-MgmtEth-0/RSP0/0/0)# exit

Wed Mar  31 19:21:25.293 UTC+00:00

sysadmin-vm:0_RSP0(config)# exit

Wed Mar  31 19:21:26.162 UTC+00:00

sysadmin-vm:0_RSP0#

sysadmin-vm:0_RSP0#

sysadmin-vm:0_RSP0# sh int

Wed Mar  31 19:21:27.967 UTC+00:00

MgmtEth0/RSP0/0/0  Link encap: Ethernet  HWaddr 02:b3:90:92:72:98

inet  addr: 0.0.0.0

UP RUNNING BROADCAST MULTICAST   MTU:1500  Metric:1

RX packets:          0 errors:0 dropped:0 overruns:0   frame:0

TX packets:         11 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0

collisions:0 txqueuelen:1000

RX bytes:                     0  TX bytes:                   906

sysadmin-vm:0_RSP0#