Contenido

Introducción

Explicación

Introducción

Este documento extiende los conceptos descritos en otro documento Comprender la selección de la dirección de reenvío en OSPF y explica la diferencia cuando utiliza NX-OS, el sistema operativo de red para los switches Ethernet de la serie Cisco Nexus.

Explicación

Según el documento anterior, la dirección de reenvío se selecciona en el router de borde del sistema autónomo (ASBR) utilizando estas reglas:

1. Si hay una interfaz de loopback configurada en el área, la dirección IP de la interfaz de loopback se selecciona como Dirección de reenvío (FA).

2. Si no se cumple la primera condición, se selecciona como dirección de reenvío la dirección IP de la primera interfaz en la lista de interfaces OSPF (Open Shortest Path First, Abrir primero la ruta más corta). Puede ver la lista de interfaces OSPF mediante el comando show ip ospf interface brief. La interfaz en la parte superior será la última interfaz conectada a OSPF.

Sin embargo, la segunda regla no se aplica a NX-OS.

En NX-OS, cuando no hay interfaz de loopback, el ID de interfaz OSPF determina la dirección de reenvío.

La dirección IP de la interfaz con el ID más alto se selecciona como FA, independientemente de si la interfaz es pasiva o no.

Tenga en cuenta que el ID de interfaz es dinámico y puede cambiar después de que se recargue el sistema.

Si una interfaz se quita de OSPF y se agrega de nuevo, su ID en la lista de interfaces OSPF puede cambiar si se agrega otra nueva interfaz a OSPF entre las operaciones de eliminación y adición.

La razón es que el recurso de ID de interfaz OSPF se utiliza cíclicamente.

Cuando se elimina una interfaz de la lista de interfaces OSPF, se recicla el ID de interfaz asignado, es decir, cuando se agrega otra interfaz a la interfaz OSPF, el ID se asignará a la interfaz.

Sólo cuando se agoten todos los ID reciclados, se asignará un nuevo ID de interfaz para la siguiente interfaz OSPF.

Se proporciona un ejemplo:

show ip ospf interface brief vrf A

OSPF Process ID 10 VRF A

Total number of interface: 4

Interface               ID     Area            Cost   State    Neighbors Status

Vlan101                452    0.0.0.7         5      BDR      2         up

Vlan201                678    0.0.0.7         100    DR       0         up <—————— highest ID = FA

Vlan301                160    0.0.0.7         100    DR       0         up

Po11                247    0.0.0.7         1000   P2P      1         up

- Cuando vlan201 se elimina del OSPF, el ID 678 se libera.

- Luego, cuando van 202 se agrega a OSPF, el ID 678 se asigna a vlan 202.

- Luego se agrega vlan 201 nuevamente, se asigna un nuevo ID más grande a vlan 201.

show ip ospf interface brief vrf B

OSPF Process ID 10 VRF B

Total number of interface: 4

Interface               ID     Area            Cost   State    Neighbors Status

Vlan102                490    0.0.0.7         5      BDR      2         up    <——————  highest ID = FA

Vlan202                51     0.0.0.7         100    DR       0         up

Vlan302                102    0.0.0.7         100    DR       0         up

Po12                275    0.0.0.7         1000   P2P      1         up

interface Vlan101

vrf member A

ip address 192.168.1.1/24 <-----FA

interface Vlan102

vrf member B

ip address 10.1.1.1/24 <---------FA

N7K#show ospf data nssa-external172.16.1.140 det vrf A

OSPF Router with ID () (Process ID 21)

Type-7 AS External Link States (Area 7)

LS age: 162

Options: (No TOS-capability, Type 7/5 translation, No DC)

LS Type: AS External Link

Link State ID: 172.16.1.140 (External Network Number )

Advertising Router: 100.1.1.1

LS Seq Number:80000012

Checksum: 0x504c

Length: 36

Network Mask:255.255.255.255

Metric Type: 1 (Comparable directly to link state metric)

TOS: 0

Metric: 20

Forward Address: 192.168.1.1 ←--- Vlan101

External Route Tag: 0

N7K# show ip ospf data extroute172.16.1.150 det vrf B

OSPF Router with ID () (Process ID 10 VRF B)

Type-5 AS External Link States

LS age: 323

Options: 0x20 (No TOS-capability, DC)

LS Type: Type-5 AS-External

Link State ID:route172.16.1.150 (Network address)

Advertising Router:100.1.1.2

LS Seq Number: 0x8000008f

Checksum: 0x9691

Length: 36

Network Mask: /32

Metric Type: 1 (Same units as link state path)

TOS: 0

Metric: 20

Forward Address: 10.1.1.1 ←--- Vlan 102

External Route Tag: 0