Contenido

Introducción

Guía general de actualización

Matriz de actualización recomendada de Cisco Nexus 3000/9000

Matriz de actualización recomendada de Cisco Nexus 7000

Documentos de versión recomendados

Switches Nexus de Cisco series 3000, 3100, 3200, 3400-S, 3500 y 3600

Switches de la serie Cisco Nexus 9000

Switches de la serie Cisco Nexus 5500

Switches de la serie Cisco Nexus 5600

Switches de la serie Cisco Nexus 6000

Switches de la serie Cisco Nexus 7000

Introducción

En este documento se describe el material necesario para preparar un dispositivo Cisco Nexus para una actualización de Cisco NX-OS.

Guía general de actualización

Matriz de actualización recomendada de Cisco Nexus 3000/9000

Matriz de actualización de switches Nexus serie 3000/9000:

https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/dcn/tools/nexus-9k3k-issu-matrix/index.html

Matriz de actualización recomendada de Cisco Nexus 7000

Matriz de actualización de switches Nexus serie 7000:

https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/dcn/tools/nexus-7k-issu-matrix/index.html

Documentos de versión recomendados

Switches Nexus de Cisco series 3000, 3100, 3200, 3400-S, 3500 y 3600

Versiones recomendadas de Cisco NX-OS para los switches Nexus de Cisco series 3000, 3100, 3200, 3400-S, 3500 y 3600:

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/nexus3000/sw/recommended_release/b_Minimum_and_Recommended_Cisco_NX-OS_Releases_for_Cisco_Nexus_3000_Series_Switches.html

Switches de la serie Cisco Nexus 9000

Versiones recomendadas de Cisco NX-OS para los switches Nexus de Cisco serie 9000:

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/nexus9000/sw/recommended_release/b_Minimum_and_Recommended_Cisco_NX-OS_Releases_for_Cisco_Nexus_9000_Series_Switches.html

Switches de la serie Cisco Nexus 5500

Versiones recomendadas de Cisco NX-OS para los switches Nexus de Cisco serie 5500:

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/nexus5500/sw/release/recommended_releases/n5500_recommended_nx-os_releases.html

Switches de la serie Cisco Nexus 5600

Versiones recomendadas de Cisco NX-OS para los switches Nexus de Cisco serie 5600:

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/nexus5600/sw/release/recommended_releases/n5600_recommended_nx-os_releases.html

Switches de la serie Cisco Nexus 6000

Versiones recomendadas de Cisco NX-OS para los switches Nexus de Cisco serie 6000:

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/nexus6000/sw/release/recommended_releases/recommended_nx-os_releases.html

Switches de la serie Cisco Nexus 7000

Versiones recomendadas de Cisco NX-OS para switches Nexus de Cisco serie 7000:

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/sw/nx-os/recommended_releases/recommended_nx-os_releases.html