Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Convenciones

Configurar

Diagrama de la red

Configuraciones

Verificación

Troubleshoot

Información Relacionada

Introducción

Esta configuración de ejemplo permite que un PC conectado a un router de línea de suscriptor digital asimétrica (ADSL) Cisco 677 se conecte mediante un multiplexor de acceso de línea de suscriptor digital avanzado (ADSLAM) Cisco 6130 a uno o varios concentradores de acceso universal (UAC) de Cisco. No se requiere el equipo específico que utiliza esta configuración. Por ejemplo, puede sustituir el Cisco 677 por un Cisco 678.

Esta configuración de ejemplo tiene algunas funciones habilitadas en el Cisco 677 que son comunes a una implementación ADSL. Estas funciones son Traducción de direcciones de red (NAT), Traducción de direcciones de puerto (PAT) y Protocolo de configuración dinámica de host (DHCP). Estas funciones permiten un despliegue de cortador de cookies. Dado que todos los cuadros tienen la misma configuración, hay una reducción significativa de los costes de implementación y documentación.

Puede copiar y pegar el código del Procesador de ruta de nodo (NRP) basado en Cisco IOS® y del Procesador de switch de nodo (NSP) en sus configuraciones. Sin embargo, Cisco 677 utiliza el sistema operativo de banda ancha de Cisco (CBOS) y no puede copiar y pegar este código. Los comandos que utiliza para configurar el Cisco 677 también se incluyen en esta configuración de ejemplo.

Prerequisites

Requirements

No hay requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software y hardware.

Hardware

- PC o estación de trabajo

- Equipo de las instalaciones del cliente (CPE) de Cisco 677 ADSL

- servicio ADSL de su compañía telefónica local

- Cisco 6130 ADSLAM con NI-2, DMT-II ATU-C

- Cisco 6400 UAC con 1 NRP y 1 NSP

Software

- Cisco IOS Software Release 12.0.7-DC para Cisco 6400 UAC NRP

- Versión 12.0.7-DB del software del IOS de Cisco para Cisco 6400 UAC NSP

- CBOS versión 2.3.0.012 para el router ADSL 677 de Cisco

- Cisco IOS Software Release 12.0.8-DA1 para Cisco 6130 ADSLAM

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Convenciones

For more information on document conventions, refer to the Cisco Technical Tips Conventions.

Configurar

En esta sección, se le presenta la información que puede utilizar para configurar las funciones descritas en este documento.

Nota: Para encontrar información adicional sobre los comandos usados en este documento, refiérase a la Command Lookup Tool (sólo clientes registrados) .

Diagrama de la red

En este documento, se utiliza esta configuración de red:

Configuraciones

Notas de configuración

Debe configurar una conexión virtual permanente (PVC) en el Cisco 6130 que permita que el suscriptor de prueba se conecte. Cuando configura el PVP en el NSP y finaliza la sesión PPP en el NRP, la configuración del identificador de trayectoria virtual/identificador de canal virtual (VPI/VCI) se debe registrar en el Cisco 6400.

Esta configuración de ejemplo muestra una trayectoria virtual en el NSP. Esta trayectoria permite que el Cisco 6400 pase a través de las celdas desde el ADSLAM al router de terminación, o a otro switch ATM. Aquí puede configurar un PVP para conmutar las celdas ATM a una red corporativa o un ISP sin la terminación de la sesión PPP en el Cisco 6400 ubicado en la oficina central.

Esta configuración de ejemplo permite a los usuarios remotos acceder de forma transparente a sus redes corporativas (si están conectadas) para el correo electrónico, compartir archivos/impresión, intranet corporativa e Internet para la navegación web, etc. sin el uso de la conexión a Internet corporativa.

Cuando se configuran varios PVC en el Cisco 677, es posible rutear el tráfico a través de cada PVC. La configuración de ADSLAM y UAC-NSP enruta/conmuta estos PVC al destino correcto, ISP/ASP o corporativo, donde PPP puede terminar. Esta configuración reduce el tráfico y, por lo tanto, aumenta el ancho de banda disponible en la red corporativa y utiliza una cuenta ISP actual para transportar tráfico web.

En este documento, se utilizan estas configuraciones:

- Configuración de PC

- CPE 67x de Cisco

- Comandos que se deben ejecutar en el CPE 67x de Cisco

- 61xx ADSLAM

- 6400 NSP

- 6400 NRP (ranura 1)

- 6400 NRP (ranura 2)

Configuración de PC

Establezca el direccionamiento IP para que obtenga una dirección IP automáticamente. Establezca WINS para que utilice DHCP para la resolución WINS. Asegúrese de que no hay ninguna gateway predeterminada configurada. Puede ser necesario establecer un nombre de dominio porque DHCP no puede pasar esta información.

Cisco 67x CPE (show run)

[[ IP Routing = Section Start ]]

IP NAT = enabled

IP Port Address = 00, 172.22.10.254

IP Default Route for Unnumbered Links = 002, 01, 0

IP Static Route Table Entries for Unnumbered Links = 172.22.32.0, 001, 255.255.2

55.0, 1, 0;

[[ CBOS = Section Start ]]

NSOS Maximum Number of VCs = 2

NSOS Root Password = <

root password

>

NSOS Enable Password = <

enable password

>

[[ PPP Device Driver = Section Start ]]

PPP Port User Name = 00, <

username for wan0-0

>

PPP Port User Password = 00, <

password for wan0-0

>

PPP Port User Name = 01, <

username for wan0-1

>

PPP Port User Password = 01, <

password for wan0-1

>

PPP Port Option = 01, IPCP,IP Address,3,Auto,Negotiation Not Required,Negotiable

,IP,0.0.0.0

[[ DHCP = Section Start ]]

DHCP Server = enabled

DHCP Server Pool IP = 00, 172.22.10.0

DHCP Server Pool Gateway = 00, 172.22.10.254

[[ ATM WAN Device Driver = Section Start ]]

ATM WAN Virtual Connection Parms = 00, 1, 32, 0

ATM WAN Virtual Connection Parms = 01, 2, 63, 0

Comandos que se deben ejecutar en el CPE 67x de Cisco

cbos#set nat enabled

NAT is now enabled

You must use "write" then reboot for changes to take effect.

cbos#set int wan0 maxvcs 2

You must use "write" and reboot for changes to take effect.

cbos#write

NVRAM written.

cbos#reboot

Hello! Expanding CBOS image...

CBOS v2.3.5.012 - Release Software

User Access Verification

Password:<

root password

>

cbos>en

Password:<

enable password

>

cbos#set ppp wan0-0 login

User name for wan0-0 has been set to router.

cbos#set ppp wan0-0 password

Password for wan0-0 has been set to <password for wan0-0>

cbos#set ppp wan0-1 login

Password for wan0-1 has been set to <username for wan0-1>

cbos#set ppp wan0-1 password

Password for wan0-1 has been set to <password for wan0-1>

cbos#set ppp wan0-0 ipcp 0.0.0.0

PPP wan0-0 IPCP Address set to 0.0.0.0

cbos#set ppp wan0-1 ipcp 0.0.0.0

PPP wan0-1 IPCP Address set to 0.0.0.0

cbos#set int eth0 address 172.22.10.254

eth0 ip address changed from 10.0.0.1 to 172.22.10.254

cbos#set int eth0 netmask 255.255.255.0

eth0 netmask changed from 255.255.255.0 to 255.255.255.0

You must use "write" then reboot for changes to take effect

cbos#set dhcp server enable

DHCP Server enabled

cbos#set dhcp server pool 0 ip 172.22.10.0

Pool 0 IP parameter is now 172.22.10.0

cbos#set dhcp server pool 0 netmask 255.255.255.0

Pool 0 netmask parameter is now 255.255.255.0

Size of pool 0 is automatically changed to max size 252

cbos#set dhcp server pool 0 gateway 172.22.10.254

Pool 0 gateway parameter is now 172.22.10.254

cbos#set password exec

Exec Password Change Successful!

cbos#set password enable

Enable Password Change Successful!

cbos#set route default wan0-1

Default Route set

cbos#set route add ip 172.22.32.0 mask 255.255.255.0 gw wan0-0

Route added

cbos#set int wan0-0 close

Closing connection wan0-0

cbos#set int wan0-1 close

Closing connection wan0-1

cbos#set int wan0-0 vpi 1

Change completed.

cbos#set int wan0-0 vc1 32

Change completed.

cbos#set int wan0-1 vpi 2

Change completed.

cbos#set int wan0-1 vci 63

Change completed.

cbos#set int wan0-0 open

Opening connection wan0-0

cbos#set int wan0-1 open

Opening connection wan0-1

cbos#write

NVRAM written

cbos#reboot

61xx ADSLAM

interface ATM 1/1

no ip address

no ip directed-broadcast

no atm ilmi-keepalive

pvc 1 32 int atm 0/1 40 40

pvc 2 63 int atm 0/1 50 51

6400 NSP (ranura 8)

interface ATM 8/0/1

no ip address

no ip directed-broadcast

no atm ilmi-keepalive

atm pvp 40 interface ATM 1/0/0 40

atm pvp 50 interface ATM 2/0/0 50

6400 NRP (ranura 1)

aaa new-model

aaa authentication ppp default local

!

!

username <username for wan0-0> password <password for wan0-0>

!

!

interface ATM 0/0/0.200 multipoint

no ip directed-broadcast

pvc 40/40

encapsulation aal5ciscoppp Virtual-Template 2

!

!

interface FastEthernet 0/0/0

ip address 172.22.32.1 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

!

!

interface Virtual-Template 2

ip unnumbered FastEthernet 0/0/0

no ip directed-broadcast

peer default ip address pool <pool name A>

ppp authentication pap

!

!

ip local pool <pool name A> 172.22.40.25 172.22.40.50

6400 NRP (ranura 2)

aaa new-model

aaa authentication ppp default local

!

!

username <username for wan0-1> password <password for wan0-1>

!

!

interface ATM 0/0/0.300 multipoint

no ip directed-broadcast

pvc 50/51

encapsulation aal5ciscoppp Virtual-Template 21

!

!

interface FastEthernet 0/0/0

ip address 172.16.32.1 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

!

!

interface Virtual-Template 21

ip unnumbered FastEthernet 0/0/0

no ip directed-broadcast

peer default ip address pool <pool name B>

ppp authentication pap

!

!

ip local pool <pool name B> 172.16.100.10 172.16.100.25

Verificación

En esta sección encontrará información que puede utilizar para comprobar que su configuración funcione correctamente.

La herramienta Output Interpreter (sólo para clientes registrados) permite utilizar algunos comandos “show” y ver un análisis del resultado de estos comandos.

Utilice estos comandos en el CPE 675 de Cisco:

- show interface wan0: muestra la velocidad entrenada para el link ADSL.

- show interface wan0-0—Muestra información de sesión PPP en wan0-0.

- show interface wan0-1—Muestra información de sesión PPP en wan0-1.

- show dhcp server pool 0—Muestra información de DHCP en el sitio del cliente.

Utilice este comando en el Cisco 6400 UAC:

- show atm pvc: muestra si se ha establecido el PVC correcto.

Troubleshoot

En esta sección encontrará información que puede utilizar para solucionar problemas de configuración.

Utilice estos comandos en el Cisco 6400 UAC:

- debug ppp negotiation: muestra los mensajes de depuración de la negociación PPP.

- debug ppp authentication: muestra si un cliente pasa la autenticación.

- debug ppp error — Muestra los errores de protocolo y las estadísticas de error relacionadas con la negociación y operación de conexiones PPP.

Antes de intentar cualquiera de los comandos debug, consulte la Información Importante sobre Comandos Debug.

Información Relacionada

- Información de soporte de tecnología DSL de Cisco

- Información de soporte del producto

- Soporte Técnico - Cisco Systems