Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Convenciones

Configurar

Terminación de Sesión PPPoA: xDSL a 7200

Puente RFC 1483: xDSL a 7200

RBE: xDSL a 7200

PPPoE: xDSL a 7200

L2TP: xDSL a 7200 a través de L2TP

Verificación

Troubleshoot

Información Relacionada

Introducción

Este documento proporciona una descripción general de los componentes de Digital Subscriber Line (DSL) y cómo encajan entre sí en una implementación DSL básica. Las configuraciones de muestra de este documento muestran las redes DSL más comunes que se utilizan actualmente. Puede utilizar estas configuraciones como referencia general para diseñar una implementación de agrupamiento de banda ancha. Sin embargo, no vea estas configuraciones como solución para todo. Cada cliente y cada requisito son diferentes y hay muchas maneras de lograr los mismos objetivos de diseño.

Aunque las configuraciones en este documento son lo más completas posible, el documento sólo proporciona las líneas esenciales. El documento asume que el usuario tiene un conocimiento básico de la configuración del dispositivo de Cisco y omite muchas de las líneas de comandos básicas. Utilice estas configuraciones sólo como punto de partida para diseñar su propia implementación.

Prerequisites

Requirements

No hay requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Este documento no tiene restricciones específicas en cuanto a versiones de software y de hardware.

Convenciones

Consulte Convenciones de Consejos TécnicosCisco para obtener más información sobre las convenciones del documento.

Configurar

En esta sección encontrará la información para configurar las funciones descritas en este documento.

Nota: Use la Command Lookup Tool (sólo clientes registrados) para obtener más información sobre los comandos utilizados en este documento.

Terminación de Sesión PPPoA: xDSL a 7200

Diagrama de la red

Esta sección utiliza esta configuración de red:

Configuraciones

Este ejemplo describe cómo conectar un Cisco 677 u otro equipo DSL en las instalaciones del cliente (CPE) a un Cisco 7200 a través de PPP sobre ATM (PPPoA). La configuración incluye un switch ATM Cisco Lightstream 1010 (LS1010), que es un componente opcional. Los resultados son los mismos si conecta directamente el multiplicador de acceso DSL (DSLAM) al Cisco 7200.

En este ejemplo, establece la sesión PPP en el Cisco 677 y finaliza en el Cisco 7200. Después de la finalización de la sesión, la IP tradicional pasa el tráfico al proveedor de servicios de red (NSP) o a Internet.

El CPE tiene una configuración para realizar la traducción de direcciones de red (NAT)/traducción de direcciones de puerto (PAT). El CPE también implementa un servidor DHCP para asignar direcciones IP a las estaciones Ethernet.

Esta sección usa estas configuraciones:

- Configuración de PC para PPPoA

- Configuración de CPE de Cisco para PPPoA

- Configuración de Cisco DSLAM para PPPoA

- Configuración de Cisco LS1010 para PPPoA

- Configuración de Cisco 7200 para PPPoA

Configuración de PC para PPPoA

1. Establezca el direccionamiento IP para obtener automáticamente una dirección IP.

2. Establezca WINS para utilizar DHCP para la resolución WINS.

3. Asegúrese de que no hay ninguna gateway predeterminada configurada.

Nota: Si DHCP no puede pasar esta información, debe establecer un nombre de dominio.

Configuración de CPE de Cisco para PPPoA

cbos> enable

Password:

cbos# set nat enable

NAT is now enabled

You must use "write" then reboot for changes to take effect.

cbos# set ppp wan0-0 login

User name for wan0-0 has been set to testcpe.

cbos# set ppp wan0-0 password

Password for wan0-0 has been set to cisco.

cbos# set ppp wan0-0 ipcp 0.0.0.0

PPP wan0-0 IPCP Address set to 0.0.0.0

cbos# set int wan0-0 close

cbos# set int wan0-0 vpi 1

cbos# set int wan0-0 vci 32

cbos# set int wan0-0 open

cbos# set int eth0 address 172.22.10.254

eth0 ip address changed from 10.0.0.1 to 172.22.10.254

cbos# set int eth0 netmask 255.255.255.0

eth0 netmask changed from 255.255.255.0 to 255.255.255.0

cbos# set dhcp server enable

DHCP Server enabled

cbos# set dhcp server pool 0 ip 172.22.10.0

Pool 0 IP parameter is now 172.22.10.0

cbos# set dhcp server pool 0 netmask 255.255.255.0

Pool 0 netmask parameter is now 255.255.255.0

cbos# set dhcp server pool 0 gateway 172.22.10.254

Pool 0 gateway parameter is now 172.22.10.254

cbos# set password exec

Exec Password Change Successful!

cbos# set password enable

Enable Password Change Successful!

cbos# write

NVRAM written.

Configuración de Cisco DSLAM para PPPoA

hostname 6260

! Subtending Port - Will set as shutdown

interface atm0/2

shutdown

slot 1 atuc-1-4dmt

!

dsl-profile fast

dmt codeword-size downstream 16 upstream 16

dmt bitrate maximum interleaved downstream 8032 upstream 832

!

interface atm1/1

dsl profile fast

atm pvc 1 32 interface atm0/1 1 35

Configuración de Cisco LS1010 para PPPoA

interface ATM 0/1/2

no ip address

no ip directed-broadcast

no ATM ilmi-keepalive

ATM pvp 1 interface ATM 0/0/2 1

Configuración de Cisco 7200 para PPPoA

aaa new-model

AAA authentication ppp default local

!

!

username password

!

!

interface ATM 2/0.1 multipoint

no ip directed-broadcast

PVC 1/35

encapsulation aal5mux ppp Virtual-Template 2

!

!

interface FastEthernet 4/0

ip address 172.22.32.1 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

!

!

interface Virtual-Template 2

ip unnumbered FastEthernet 4/0

no ip directed-broadcast

peer default ip address pool <pool name>

ppp authentication pap

!

!

ip local pool <pool name> 172.22.40.10 172.22.40.25

Puente RFC 1483: xDSL a 7200

Diagrama de la red

Esta sección utiliza esta configuración de red:

Configuraciones

Este ejemplo describe cómo conectar un Cisco 677 u otro DSL CPE a un Cisco 7200 a través de la encapsulación en puente RFC 1483. Esta configuración incluye un switch Cisco LS1010 ATM, que es un componente opcional. Los resultados son los mismos si conecta directamente el DSLAM al Cisco 7200.

En este ejemplo, establece la sesión puenteada en el Cisco 677 y finaliza en el Cisco 7200. Después de que la sesión se puentee con el Cisco 7200, la IP tradicional pasa el tráfico al NSP o a Internet. Un servidor DHCP con configuración en el 7200 asigna una dirección IP a la estación de trabajo cliente.

Esta configuración utiliza routing y bridging integrados (IRB). Para mitigar los problemas de escalabilidad y seguridad con IRB, considere la encapsulación con puente enrutado (RBE).

Esta sección usa estas configuraciones:

- Configuración de PC para RFC 1483

- Configuración de CPE de Cisco 677 para RFC 1483

- Configuración de Cisco DSLAM para RFC 1483

- Configuración de Cisco LS1010 para RFC 1483

- Configuración de Cisco 7200 para RFC 1483

Configuración de PC para RFC 1483

1. Establezca el direccionamiento IP para obtener automáticamente una dirección IP.

2. Establezca WINS para utilizar DHCP para la resolución WINS.

3. Asegúrese de que no hay ninguna gateway predeterminada configurada.

Nota: Si DHCP no puede pasar esta información, debe establecer un nombre de dominio.

Configuración de CPE de Cisco 677 para RFC 1483

cbos# set bridging rfc1483 enabled

!--- Use write, then reboot for the changes to take effect.

cbos# set bridging management enable

cbos# set int eth0 address 172.22.40.25

!--- You use this IP address for management purposes only.

cbos# set int wan0-0 close

cbos# set int wan0-0 vpi 1

cbos# set int wan0-0 vci 32

cbos# set int wan0-0 open

cbos# write

NVRAM written.

cbos# reboot

Configuración de Cisco DSLAM para RFC 1483

hostname 6260

! Subtending Port - Will set as shutdown

interface atm0/2

shutdown

slot 1 atuc-1-4dmt

!

dsl-profile fast

dmt codeword-size downstream 16 upstream 16

dmt bitrate maximum interleaved downstream 8032 upstream 832

!

interface atm1/1

dsl profile fast

ATM PVC 1 32 interface atm0/1 1 35

Configuración de Cisco LS1010 para RFC 1483

interface ATM 0/1/2

no ip address

no ip directed-broadcast

no ATM ilmi-keepalive

ATM pvp 1 interface ATM 0/0/2 1

Configuración de Cisco 7200 para RFC 1483

ip dhcp excluded-address 172.22.40.1 172.22.40.25

!

!

ip dhcp pool 0

network 172.22.40.0 255.255.255.0

default-router 172.22.40.9

dns-server

netbios-name-server

!

!

bridge irb

!

!

interface ATM 2/0

no ip address

no ip directed-broadcast

no ATM ilmi-keepalive

!

!

interface ATM 2/0.1 point-to-point

no ip directed-broadcast

PVC 1/35

encapsulation aal5snap

bridge-group 1

!

!

interface ATM 2/0.2 point-to-point

no ip directed-broadcast

PVC 1/36

encapsulation aal5snap

bridge-group 1!

!

interface FastEthernet 4/0

ip address 172.22.32.1 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

!

!

interface BVI 1

ip address 172.22.40.9 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

!

!

bridge 1 protocol ieee

bridge 1 route ip

RBE: xDSL a 7200

Diagrama de la red

Esta sección utiliza esta configuración de red:

Configuraciones

RBE es actualmente la configuración elegida para la mayoría de las instalaciones DSL nuevas. RBE aborda los problemas de seguridad y escalabilidad de la conexión en puente en el entorno del suscriptor de banda ancha.

Un servidor DHCP con configuración en el 7200 asigna una dirección IP a la estación de trabajo cliente.

DHCP no puede ejecutarse en el router con ATM sin numerar excepto cuando utiliza Cisco IOS® Software Release 12.1(2)T o posterior.Importante:

Esta sección usa estas configuraciones:

- Configuración de PC para RBE

- Configuración de Cisco CPE para RBE

- Configuración de Cisco DSLAM para RBE

- Configuración de Cisco LS1010 para RBE

- Configuración de Cisco 7200 para RBE

Configuración de PC para RBE

1. Establezca el direccionamiento IP para obtener automáticamente una dirección IP.

2. Establezca WINS para utilizar DHCP para la resolución WINS.

3. Asegúrese de que no hay ninguna gateway predeterminada configurada.

Nota: Si DHCP no puede pasar esta información, debe establecer un nombre de dominio.

Configuración de Cisco CPE para RBE

cbos# set bridging rfc1483 enabled

!--- Use write, then reboot for the changes to take effect.

cbos# set bridging management enable

cbos# set int eth0 address 172.22.40.25

!--- You use this IP address for management purposes only.

cbos# set int wan0-0 close

cbos# set int wan0-0 vpi 1

cbos# set int wan0-0 vci 32

cbos# set int wan0-0 open

cbos# write

NVRAM written.

cbos# reboot

Configuración de Cisco DSLAM para RBE

hostname 6260

! Subtending Port - Will set as shutdown

interface atm0/2

shutdown

slot 1 atuc-1-4dmt

!

dsl-profile fast

dmt codeword-size downstream 16 upstream 16

dmt bitrate maximum interleaved downstream 8032 upstream 832

!

interface atm1/1

dsl profile fast

ATM PVC 1 32 interface atm0/1 1 35

Configuración de Cisco LS1010 para RBE

interface ATM 0/1/2

no ip address

no ip directed-broadcast

no ATM ilmi-keepalive

ATM pvp 1 interface ATM 0/0/2 1

Configuración de Cisco 7200 para RBE

ip dhcp excluded-address 172.22.40.1 172.22.40.25

!

!

ip dhcp pool 0

network 172.22.40.0 255.255.255.0

default-router 172.22.40.9

dns-server

netbios-name-server

!

!

interface Loopback0

ip address 172.22.40.9 255.255.255.0

!

!

interface ATM 2/0

no ip address

no ip directed-broadcast

no ATM ilmi-keepalive

!

!

interface ATM 2/0.1 point-to-point

ip unnumbered Loopback0

no ip directed-broadcast

ATM route-bridged ip

PVC 1/35

encapsulation aal5snap

!

!

interface ATM 2/0.2 point-to-point

ip unnumbered Loopback0

no ip directed-broadcast

ATM route-bridged ip

PVC 1/36

encapsulation aal5snap

!

!

interface FastEthernet 4/0

ip address 172.22.32.1 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

!

!

PPPoE: xDSL a 7200

Diagrama de la red

Esta sección utiliza esta configuración de red:

Configuraciones

PPP over Ethernet (PPPoE) extiende la sesión PPP del router al cliente final. El PPP y el software de autenticación generalmente se ejecutan en el cliente dentro del sistema operativo o en una aplicación independiente. El CPE actúa en modo de conexión en puente para conectar la sesión PPP a través de la conexión DSL. Pero CPE no puede actuar como el servidor DHCP en este escenario.

Las configuraciones para el switch CPE, DSLAM y ATM son las mismas que las configuraciones para el puente RFC 1483. Puede configurar el router de agregación Cisco 7200 para la autenticación local, como muestra este ejemplo. También puede configurar el 7200 con autenticación RADIUS de autenticación, autorización y contabilidad (AAA).

Esta sección usa estas configuraciones:

- Configuración de PC para PPPoE

- Configuración de CPE de Cisco 677 para PPPoE

- Configuración de Cisco DSLAM para PPPoE

- Configuración de Cisco LS1010 para PPPoE

- Configuración de Cisco 7200 para PPPoE

Configuración de PC para PPPoE

1. Establezca el direccionamiento IP para obtener automáticamente una dirección IP.

2. Establezca WINS para utilizar DHCP para la resolución WINS.

3. Asegúrese de que no hay ninguna gateway predeterminada configurada.

Nota: Si DHCP no puede pasar esta información, debe establecer un nombre de dominio.

Nota: La estación final debe ser capaz de establecer una conexión PPP al router. Puede ser necesario un software cliente especial para la autenticación y el acceso.

Configuración de CPE de Cisco 677 para PPPoE

cbos# set bridging rfc1483 enabled

!--- Use write, then reboot for the changes to take effect.

cbos# set bridging management enable

cbos# set int eth0 address 172.22.40.25

!--- You use this IP address for management purposes only.

cbos# set int wan0-0 close

cbos# set int wan0-0 vpi 1

cbos# set int wan0-0 vci 32

cbos# set int wan0-0 open

cbos# write

NVRAM written.

cbos# reboot

Configuración de Cisco DSLAM para PPPoE

hostname 6260

! Subtending Port - Will set as shutdown

interface atm0/2

shutdown

slot 1 atuc-1-4dmt

!

dsl-profile fast

dmt codeword-size downstream 16 upstream 16

dmt bitrate maximum interleaved downstream 8032 upstream 832

!

interface atm1/1

dsl profile fast

ATM PVC 1 32 interface atm0/1 1 35

Configuración de Cisco LS1010 para PPPoE

interface ATM 0/1/2

no ip address

no ip directed-broadcast

no ATM ilmi-keepalive

ATM pvp 1 interface ATM 0/0/2 1

Configuración de Cisco 7200 para PPPoE

!

username <username> password <password>

!

vpdn enable

!

vpdn-group 1

accept-dialin

protocol pppoe

virtual-template 1

pppoe limit per-mac 100

pppoe limit per-vc 100

!

ip cef

!

interface atm2/0

no ip address

no ip directed-broadcast

no ATM ilmi-keepalive

!

!

interface ATM 2/0.1 point-to-point

no ip directed-broadcast

PVC 1/35

encapsulation aal5snap

protocol pppoe

!

!

interface ATM 2/0.2 point-to-point

no ip directed-broadcast

PVC 1/36

encapsulation aal5snap

protocol pppoe

!

interface Virtual-Template1

ip unnumbered FastEthernet 4/0

no ip directed-broadcast

peer default ip address pool <pool name>

ppp authentication pap

!

interface FastEthernet 4/0

ip address 172.22.32.1 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

!

ip local pool <pool name> 172.22.32.20 172.22.32.100

L2TP: xDSL a 7200 a través de L2TP

Diagrama de la red

Esta sección utiliza esta configuración de red:

Configuraciones

El protocolo de túnel de capa 2 (L2TP) proporciona un medio para finalizar la conexión PPP del usuario final en una ubicación y transportar los paquetes de datos L2 a otra ubicación. L2TP descarga gran parte de la funcionalidad IP del dispositivo de agregación y permite diseños de red más centralizados. Un servidor RADIUS proporciona AAA.

Las configuraciones para todos los dispositivos excepto el Cisco 7200 son las mismas que las configuraciones para el ejemplo RFC 1483.

Esta sección usa estas configuraciones:

- Configuración de PC para L2TP

- Configuración de CPE de Cisco 677 para L2TP

- Configuración de Cisco DSLAM para L2TP

- Configuración de Cisco LS1010 para L2TP

- Configuración del concentrador de acceso (LAC) L2TP de Cisco 7200 para L2TP

- Configuración de Cisco 7200 L2TP Network Server (LNS) para L2TP

Configuración de PC para L2TP

1. Establezca el direccionamiento IP para obtener automáticamente una dirección IP.

2. Establezca WINS para utilizar DHCP para la resolución WINS.

3. Asegúrese de que no hay ninguna gateway predeterminada configurada.

Nota: Si DHCP no puede pasar esta información, debe establecer un nombre de dominio.

Configuración de CPE de Cisco 677 para L2TP

cbos> enable

Password:

cbos# set nat enable

NAT is now enabled

You must use "write" then reboot for changes to take effect.

cbos# set ppp wan0-0 login

User name for wan0-0 has been set to testcpe.

cbos# set ppp wan0-0 password

Password for wan0-0 has been set to cisco.

cbos# set ppp wan0-0 ipcp 0.0.0.0

PPP wan0-0 IPCP Address set to 0.0.0.0

cbos# set int wan0-0 close

cbos# set int wan0-0 vpi 1

cbos# set int wan0-0 vci 32

cbos# set int wan0-0 open

cbos# set int eth0 address 172.22.10.254

eth0 ip address changed from 10.0.0.1 to 172.22.10.254

cbos# set int eth0 netmask 255.255.255.0

eth0 netmask changed from 255.255.255.0 to 255.255.255.0

cbos# set dhcp server enable

DHCP Server enabled

cbos# set dhcp server pool 0 ip 172.22.10.0

Pool 0 IP parameter is now 172.22.10.0

cbos# set dhcp server pool 0 netmask 255.255.255.0

Pool 0 netmask parameter is now 255.255.255.0

cbos# set dhcp server pool 0 gateway 172.22.10.254

Pool 0 gateway parameter is now 172.22.10.254

cbos# set password exec

Exec Password Change Successful!

cbos# set password enable

Enable Password Change Successful!

cbos# write

NVRAM written.

Configuración de Cisco DSLAM para L2TP

hostname 6260

! Subtending Port - Will set as shutdown

interface atm0/2

shutdown

slot 1 atuc-1-4dmt

!

dsl-profile fast

dmt codeword-size downstream 16 upstream 16

dmt bitrate maximum interleaved downstream 8032 upstream 832

!

interface atm1/1

dsl profile fast

ATM PVC 1 32 interface atm0/1 1 35

Configuración de Cisco LS1010 para L2TP

interface ATM 0/1/2

no ip address

no ip directed-broadcast

no ATM ilmi-keepalive

ATM pvp 1 interface ATM 0/0/2 1

Configuración de LAC de Cisco 7200 para L2TP

!

AAA new-model

AAA authentication login default none

AAA authentication ppp default local group radius

AAA authorization network default local group radius none

AAA accounting network default wait-start group radius

!

vpdn-group 4

request-dialin

protocol l2tp

domain cisco.com

initiate-to ip 172.22.32.27 priority 1

local name cisco-tunnel

!

interface ATM 2/0

no ip address

no ip directed-broadcast

no ATM ilmi-keepalive

!

!

interface ATM 2/0.1 point-to-point

no ip directed-broadcast

PVC 1/35

encapsulation aal5mux ppp Virtual-Template1

!

!

interface ATM 2/0.2 point-to-point

no ip directed-broadcast

PVC 1/36

encapsulation aal5mux ppp Virtual-Template1

!

!

interface FastEthernet 4/0

ip address 172.22.32.1 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

!

!

interface Virtual-Template1

ip unnumbered FastEthernet4/0

no ip directed-broadcast

ppp authentication pap

!

!

radius-server host 172.22.32.20 auth-port 1645 acct-port 1646

radius-server key cisco

Configuración de Cisco 7200 LNS para L2TP

!

AAA new-model

AAA authentication login default none

AAA authentication ppp default local group radius

AAA authorization network default local group radius none

AAA accounting network default wait-start group radius

!

vpdn-group 1

accept-dialin

protocol any

virtual-template 1

terminate-from hostname cisco-tunnel

local name tunnel-gate

!

radius-server host 172.22.32.20 auth-port 1645 acct-port 1646

radius-server key cisco

Verificación

Actualmente, no hay un procedimiento de verificación disponible para esta configuración.

Troubleshoot

Actualmente, no hay información específica de troubleshooting disponible para esta configuración.

Información Relacionada

- Compatibilidad con tecnología de línea de suscriptor digital asimétrica (ADSL)

- Asistencia técnica y documentación