Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Convenciones

Tareas a realizar

Configurar

Verificación

Troubleshoot

Información Relacionada

Introducción

El distribuidor de servicios de Internet (ISP) le ha asignado una conexión en puente.

Consejo: Si no está familiarizado con cómo configurar los dispositivos Cisco y desea seguir una configuración paso a paso, consulte Configuración Paso a Paso de RFC1483 Pure Bridging.

Prerequisites

Requirements

No hay requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Este documento no tiene restricciones específicas en cuanto a versiones de software y de hardware.

Convenciones

Consulte Convenciones de Consejos TécnicosCisco para obtener más información sobre las convenciones del documento.

Tareas a realizar

- Configure manualmente los clientes de PC con la información proporcionada por el ISP.

- Direcciones IP y máscaras de subred.

- Gateway predeterminado.

- Direcciones IP del servidor de nombres de dominio (DNS).

- Configure no ip routing y bridge 1 protocol ieee en el router de línea de suscriptor digital (DSL) de Cisco.

- Configure la interfaz ATM (la interfaz de línea de suscriptor digital asimétrica (ADSL)) con un circuito virtual permanente ATM (PVC) y encapsulación.

- Configure bridge-group 1 en las interfaces ATM y Ethernet.

Nota: Cuando el router DSL de Cisco se encuentra en modo puente, no se admiten las configuraciones de servidor de traducción de direcciones de red (NAT) y protocolo de control dinámico de host (DHCP).

Configurar

Consejo: Si no está familiarizado con cómo configurar los dispositivos Cisco y desea seguir una configuración paso a paso, consulte Configuración Paso a Paso de RFC1483 Pure Bridging.

Router DSL de Cisco con puente puro RFC1483

!--- Comments contain explanations and additional information.

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

!

no ip routing

!

interface ethernet0

no shut

no ip directed-broadcast

bridge-group 1

!

interface atm0

no shut

no ip address

no ip directed-broadcast

no atm ilmi-keepalive

pvc <vpi/vci>

encapsulation aal5snap

!--- Common PVC values supported by ISPs are 0/35 or 8/35. !--- Confirm your PVC values with your ISP.

!

bridge-group 1

!

bridge 1 protocol ieee

!

end

Verificación

Actualmente, no hay un procedimiento de verificación disponible para esta configuración.

Troubleshoot

Si su servicio ADSL no funciona correctamente, consulte Resolución de problemas de RFC1483 Pure Bridging.

Información Relacionada

- Guía de configuración y resolución de problemas del router DSL de Cisco - Implementaciones de puente RFC1483

- Guía de configuración y resolución de problemas del router DSL de Cisco

- Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems