Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Convenciones

Configurar un CPE para un usuario remoto

Diagrama de la red

Step-by-Step Instructions

Configuración de NI2 DSLAM de compañía telefónica

Convertir las tramas HDLC a células ATM

Configure el agregador para encapsulación PPP

Configurar Frame Relay

Configurar el Agregador para la encapsulación de retransmisión de tramas

Solución de problemas con conexiones IDSL PPP

Comandos para Troubleshooting

Solución de problemas de conexiones de retransmisión de tramas IDSL

Comandos para Troubleshooting

Problemas y errores de funcionamiento

Información Relacionada

Introducción

La línea de suscriptor digital ISDN (IDSL) es una interfaz de velocidad básica (BRI) de línea arrendada ISDN que no se conmuta y no contiene señalización (canal D). IDSL e ISDN BRI utilizan la misma modulación de línea 2B1Q. En el router, esto equivale a la ubicación de la interfaz BRI en una configuración de línea arrendada. Puede configurar la línea para una velocidad de 64 kbps, 128 kbps o 144 kbps.

Las tramas que atraviesan el cable son tramas estándar de control de link de datos de alto nivel (HDLC). Puede configurar PPP o la encapsulación Frame Relay para la interfaz BRI de línea arrendada. Considere la interfaz BRI como un puerto serial sincrónico que funciona a una velocidad lenta.

Prerequisites

Requirements

Estos elementos son obligatorios para utilizar IDSL:

- Un router que soporta el comando de configuración global isdn lealized-line y tiene una interfaz BRI.

- Multiplexor de acceso de línea de suscriptor digital (DSLAM) con interfaces IDSL para finalizar el otro lado de la conexión.

Actualmente, Cisco cuenta con tarjetas IDSL de ocho puertos para utilizar en el Cisco 6160 DSLAM. Se planifica el soporte para el DSLAM 6130. La diferencia es que el Cisco 6130 admite sólo cuatro puertos por tarjeta IDSL.

- Velocidad y encapsulación que coinciden con la configuración DSLAM.

Hay sólo algunos tipos de IDSL DSLAM. Por lo tanto, es fácil conectarse al equipo de otros proveedores.

- Sólo una tubería a 64 kbps, 128 kbps o 144 kbps.

Cisco no admite una interfaz BRI que se canalice en dos conductos de línea arrendada.

Componentes Utilizados

La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software y hardware.

- Cisco 804 Customer Premises Equipment (CPE) IOS ® Software Release 12.0(7)T

- Versión 12.0(7)DC del software IOS del procesador de ruta de nodos UAC (NRP) de Cisco 6400

- Versión 12.0(4)DB del software IOS del procesador de switch de nodo UAC (NSP) de Cisco 6400

- Software Cisco 6130 DSLAM-NI2 IOS versión 12.1(1)DA

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Convenciones

Consulte Convenciones de Consejos TécnicosCisco para obtener más información sobre las convenciones del documento.

Configurar un CPE para un usuario remoto

Esta sección explica cómo configurar un CPE para un usuario remoto.

En esta sección, se le presenta la información que puede utilizar para configurar las funciones descritas en este documento.

Nota: Para encontrar información adicional sobre los comandos usados en este documento, utilice la Command Lookup Tool (sólo clientes registrados) .

Diagrama de la red

En este documento, se utiliza esta configuración de red:

Step-by-Step Instructions

Para configurar un router con una interfaz BRI para IDSL, complete estos pasos:

1. Agregue estos comandos:

isdn leased-line bri [#] [128|144]

!

interface bri [#]

no shut

!

En este punto, la línea aparece, pero no el protocolo de línea (como un puerto serial).

No ejecute el comando show isdn status. Es irrelevante ya que no hay un canal D. A veces muestra que la Capa 1 está inactiva cuando no está inactiva.

2. Ejecute un comando show int bri[#] y siga las reglas de una interfaz serial en términos de protocolo de línea y estado de línea.

3. Agregue la configuración PPP o Frame Relay.

Este ejemplo muestra la configuración PPP:

isdn leased-line bri 0 128

!

username b-nrp password 0 cisco

!--- b-nrp is the username assigned to the ISDN router !--- to authenticate with the ISP. !--- cisco is the password assigned to the ISDN router !--- to authenticate with the ISP.

!

!

interface BRI0

ip address 7.7.7.2 255.255.255.0

encapsulation ppp

ppp authentication chap

!

Estos dos ejemplos muestran la configuración de Frame Relay. Asegúrese de utilizar la encapsulación de Internet Engineering Task Force (IETF).

Ejemplo 1

!

interface BRI0/0

ip address 10.0.0.1 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

encapsulation frame-relay IETF

fair-queue 64 16 0

frame-relay map ip 10.0.0.2 300 broadcast IETF

frame-relay lmi-type ansi

!

Ejemplo 2

!

interface BRI0/0

no ip address

no ip directed-broadcast

encapsulation frame-relay IETF

fair-queue 64 16 0

frame-relay lmi-type ansi

!

interface BRI0/0.300 point-to-point

ip address 10.0.0.2 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

frame-relay interface-dlci 300 IETF

!

Nota: Recuerde que no hay señalización, interfaz de marcador, listas de marcador, cadenas de marcador y no hay mapas de marcador. Esta es una línea dedicada como una línea serial T1 dedicada. La única diferencia es que se utiliza la modulación 2B1Q en lugar de la V.35, que se utiliza para la unidad de servicio de datos/unidad de servicio de canal (DSU/CSU).

Si el protocolo de línea no aparece para PPP, ejecute estos comandos debug:

- debug ppp negotiation

- debug ppp authentication

- debug ppp error

Configuración de NI2 DSLAM de compañía telefónica

La configuración NI2 DSLAM asume un conocimiento de una configuración DSL y ATM, que incluye PPP sobre ATM (PPPoA). La configuración IDSL es más exhaustiva que una configuración de línea de suscriptor digital asimétrica (ADSL) o de línea de suscriptor digital de una sola línea (SDSL).

Para utilizar tarjetas IDSL en el DSLAM, se requiere la versión 12.1(2)DA o posterior del software del IOS de Cisco.

En el DSLAM, las interfaces ADSL y SDSL se muestran en la configuración como interfaces ATM. Las implementaciones de Cisco de ADSL y SDSL utilizan ATM. Sin embargo, IDSL utiliza tramas HDLC para transportar datos. Como resultado, las interfaces aparecen como interfaces IDSL en la configuración.

Para una tarjeta IDSL en un Cisco 6160 DSLAM, la configuración es similar a esta salida:

!

interface IDSL3/1

no ip address

no logging event link-status

no arp frame-relay

!

interface IDSL3/2

no ip address

no logging event link-status

no arp frame-relay

!

interface IDSL3/3

no ip address

no logging event link-status

no arp frame-relay

!

interface IDSL3/4

no ip address

no logging event link-status

no arp frame-relay

!

interface IDSL3/5

no ip address

no logging event link-status

no arp frame-relay

!

interface IDSL3/6

no ip address

no logging event link-status

no arp frame-relay

!

interface IDSL3/7

no ip address

no logging event link-status

no arp frame-relay

!

interface IDSL3/8

no ip address

no logging event link-status

no arp frame-relay

!

Nota: Las plataformas NI1 DSLAM no soportan IDSL y no hay planes para proporcionar este soporte.

Convertir las tramas HDLC a células ATM

Para cada interfaz IDSL hay una interfaz pseudo ATM. En el hardware, las tramas HDLC se convierten a celdas ATM antes de que sean conmutadas por el entramado NI2 ATM.

Para PPP, defina un circuito virtual permanente (PVC) que tenga un identificador de ruta virtual de destino (VPI) y un identificador de canal virtual (VCI). No se requiere un VCI/VPI de origen porque sólo hay una conexión para PPP.

Para Frame Relay, configure dieciséis PVC, que se traducen en dieciséis identificadores de conexión de link de datos (DLCI). La configuración implica el suministro de un número DLCI de origen y un par VPI/VCI de destino.

Hay dos pasos principales en una configuración DSL. Para la configuración PPP, son:

1. Configure el perfil IDSL DSL.

2. Configure el PVC/SVC bajo la interfaz IDSL.

Además, configure la calidad de servicio (QoS) para el enlace IDSL de modo que los recursos ATM que van a los puertos IDSL se utilicen correctamente. Calcule la sobrecarga para entramado ATM. Esta tabla muestra la velocidad máxima de celda máxima ATM/velocidad de celda sostenible (PCR/SCR) que necesita configurar para la velocidad de bits IDSL equivalente.

Velocidad de bits IDSL configurada (kbps)

PCR/SCR ATM máx. (kbps)

56

71

64

81

128

163

144

183

Estas opciones PPP están disponibles para el perfil IDSL:

idsl bitrate [56 | 64 | 128 | 144]

idsl encapsulation [cisco-ppp | llc-ppp | mux-ppp ]

La tasa de bits debe coincidir con la tasa de bits del CPE. La encapsulación designa el tipo de encapsulación PPPoA que termina en el agregador.

Esta es la sintaxis utilizada para crear un PVC que se conecta a la terminación IDSL PPP:

ppp pvc interface atm 0/x [VPI] [VCI]

No hay PVC de entrada porque el link PPP sólo tiene una conexión. ATM 0/x es el conducto ATM que sale del DSLAM al agregador.

Para configurar los parámetros de QoS, utilice este comando global. Utilice la tabla PCR/SCR para los valores pcr y scr10.

atm connection-traffic-table-row index [row #] vbr-nrt pcr [#] scr10 [#]

Para aplicar estos valores al PVC IDSL, cambie ppp pvc interface atm 0/x [VPI] [VCI] a ppp pvc interface atm 0/x [VPI] [VCI] rx-cttr [row #] tx-cttr [row #] .

Una configuración PPP IDSL que utiliza 128 Kbps y la encapsulación llc-ppp al agregador es:

atm connection-traffic-table-row index 128 vbr-nrt

pcr 163 scr10 163

!

dsl-profile idsl1

idsl encapsulation llc-ppp

!--- 128 kbps is the default.

!

!

interface IDSL3/1

dsl profile idsl1

ppp pvc interface ATM0/1 3 300 rx-cttr 128 tx-cttr 128

!

Configure el agregador para encapsulación PPP

Si el DSLAM se configura para la encapsulación llc-ppp en el perfil IDSL (o no se establece nada para la encapsulación porque esto es predeterminado), el agregador necesita tener esta configuración:

!

interface ATM0/0/0.300 point-to-point

no ip directed-broadcast

pvc 3/300

encapsulation aal5snap

protocol ppp Virtual-Template10

!

!

Si el DSLAM está configurado para encapsulación cisco-ppp, cambie la configuración a:

!

interface ATM0/0/0.300 point-to-point

no ip directed-broadcast

pvc 3/300

encapsulation aal5ciscoppp Virtual-Template10

!

!

Si el DSLAM está configurado para la encapsulación IDSL mux-ppp, asegúrese de que la configuración en el agregador sea:

!

interface ATM0/0/0.300 point-to-point

no ip directed-broadcast

pvc 3/300

encapsulation aal5mux ppp Virtual-Template10

!

!

Configurar Frame Relay

Para la configuración de Frame Relay, los dos pasos principales son los mismos que en la configuración PPP.

1. Configure el perfil IDSL DSL.

2. Configure el PVC/SVC bajo la interfaz IDSL.

Para la QoS en el link Frame Relay, no es necesaria una conversión especial. Establezca la velocidad máxima en la fila de la tabla de conexión para que coincida con el ancho de banda definido en el CPE.

Para el perfil IDSL, estas son las opciones para Frame Relay:

idsl bitrate [56 | 64 | 128 | 144]

idsl frame-relay ?

bc-default   Default Bc in bytes

lmi-n392dce  LMI error threshold

lmi-n393dce  set LMI monitored event count

lmi-t392dce  set DCE polling verification timer

lmi-type     Use CISCO-ANSI-CCITT type LMI

upc-intent   UPC to use on Soft-VCs/PVCs

Para habilitar la encapsulación de Frame Relay, también debe agregar el comando idsl encapsulation frame-relay.

Esta sintaxis crea un PVC que se conecta a la terminación de Frame Relay IDSL:

frame-relay pvc [DLCI] service translation interface atm0/1 [VPI] [VCI]

También hay un parámetro transparente que no se discute en este documento. La palabra clave translation traduce el DLCI de Frame Relay definido en el PVC ATM definido. El PVC ATM es un PVC AAL5SNAP.

Para configurar los parámetros de QoS, utilice este comando global:

frame-relay connection-traffic-table-row index [row #] [CIR] [Burst] [PIR] vbr-rt

Normalmente, CIR=PIR es igual al ancho de banda definido en el perfil IDSL para el link. La velocidad de ráfaga suele ser del máximo de 32 768 bps.

Para aplicar estos valores al PVC IDSL, cambie frame-relay pvc [DLCI] service translation interface atm0/1 [VPI] [VCI] a frame-relay pvc [DLCI] rx-cttr [Row #] tx-cttr [Row #] service translation interface atm0/1 [VPI] [VCI].

Una configuración de Frame Relay IDSL que utiliza 128 Kbps con lmi-type ANSI es:

!

dsl-profile idslframe

idsl encapsulation frame-relay

idsl frame-relay lmi-type ansi

!

frame-relay connection-traffic-table-row index 128 128000 32768

128000 vbr-rt

!

!

interface IDSL2/2

no ip address

dsl profile idslframe

no arp frame-relay

frame-relay pvc 300 rx-cttr 128 tx-cttr 128 service translation

interface  ATM0/1 3 300

!

Configurar el Agregador para la encapsulación de retransmisión de tramas

Para la encapsulación de Frame Relay en el lado CPE, el DSLAM convierte el PVC de Frame Relay en un PVC ATM. El PVC ATM se encapsula en AAL5SNAP.

Para un PVC de Frame Relay ruteado:

!

interface ATM0/0/0.300 point-to-point

ip address 10.0.0.1 255.255.255.0

pvc 3/300

encapsulation aal5snap

protocol ip (inarp) broadcast

!

!

Al igual que otras tarjetas que se insertan en el chasis DSLAM, la tarjeta IDSL probablemente deba ser designada manualmente en la configuración NI2.

DSLAM(config)#slot 2 ituc-1-8IDSL

Después de insertar la tarjeta IDSL, ejecute un comando show oir status para mostrar el estado del código descargado en la tarjeta.

DSLAM#show oir status 2

Slot 2: timer stopped delay 100

last heard 30348 ms ago, last sent 30348 ms ago

Slot 2: loading. . .         current offset 0x1CFD1, done at 0xBF858

Se ve este resultado del registro.

00:04:20: %SLOT-3-MODULE_DETECTED: CLEAR INFO Slot 2 Module was

detected

00:04:45: %SLOT-3-MODULE_MISSING: CLEAR MAJOR Slot 2 Provisioned

slot is empty

00:04:45: %SLOT-3-MODULE_DETECTED: ASSERT INFO Slot 2 Module was

detected

00:04:48: %LINK-3-UPDOWN: Interface IDSL2/1 to IDSL2/8, changed

state to down

DSLAM#show hardware

Chassis Type: C6160

Slot 1 : STUC-4-2B1Q-DIR-1                      Slot 18: EMPTY

Slot 2 : ITUC-1-8IDSL                           Slot 19: EMPTY

Slot 3 : EMPTY                                  Slot 20: EMPTY

Slot 4 : EMPTY                                  Slot 21: EMPTY

Slot 5 : EMPTY                                  Slot 22: EMPTY

Slot 6 : EMPTY                                  Slot 23: EMPTY

Slot 7 : EMPTY                                  Slot 24: EMPTY

Slot 8 : EMPTY                                  Slot 25: EMPTY

Slot 9 : EMPTY                                  Slot 26: EMPTY

Slot 10: NI-2-155SM-DS3                         Slot 27: EMPTY

Slot 11: EMPTY                                  Slot 28: EMPTY

Slot 12: EMPTY                                  Slot 29: EMPTY

Slot 13: EMPTY                                  Slot 30: EMPTY

Slot 14: EMPTY                                  Slot 31: EMPTY

Slot 15: EMPTY                                  Slot 32: EMPTY

Slot 16: EMPTY                                  Slot 33: EMPTY

Slot 17: EMPTY                                  Slot 34: EMPTY

Fan Module:  Present

Power Supply Module 1:  Present   2:  Not Present

Solución de problemas con conexiones IDSL PPP

Esta sección proporciona la información que puede utilizar para resolver problemas de su configuración.

Comandos para Troubleshooting

La herramienta Output Interpreter (sólo para clientes registrados) permite utilizar algunos comandos “show” y ver un análisis del resultado de estos comandos.

Nota: Antes de ejecutar comandos debug, consulte Información Importante sobre Comandos Debug.

- debug ppp negotiation: monitorea los eventos de negociación PPP.

- debug ppp authentication: Determina si un cliente pasa la autenticación.

- show dsl interface idsl 2/2 —Muestra las estadísticas de IDSL y de conexión.

- show atm vc interface—Muestra la interfaz pseudo ATM detrás de la interfaz IDSL.

- show users: muestra información sobre los usuarios activos.

Para resolver problemas de una conexión PPP IDSL, ejecute los comandos debug ppp negotiation y debug ppp authentication. Para una conexión activa, éste es el resultado de un comando show users

Router#show users

Line       User      Host(s)             Idle       Location

*  0 con 0              idle                00:00:00

Interface   User      Mode                Idle Peer Address

BR0/0         b-nrp   Sync PPP        00:00:03 10.0.0.2

En el DSLAM, estos comandos muestran estadísticas IDSL y estadísticas de conexión.

DSLAM#show dsl interface idsl 2/2

Port Status:

Subscriber Name:         Circuit ID:

IOS admin: UP     oper: UP    Card status: ITUC-1-8IDSL

Last Change: 00 days, 00 hrs, 07 min, 13 sec  No. of changes: 1

Loopback: none

Firmware version: 961170635

BERT has not been executed on this interface

Configured:

Profile Name:   default

Alarms Enabled: NO

IDSL profile parameters

Bitrate:             128 kbit/sec

Encapsulation:       llc-ppp

Frame Relay parameters:

UPC intent:       pass

Bc default:       32768 bytes

LMI type:         cisco

lmi-n392dce:      2 events

lmi-n393dce:      2 events

lmi-t392dce:      15 seconds

Performance Statistics:

Physical layer

Coding violations        : 0

Errored seconds          : 0

Severely errored seconds : 0

Physical layer (far end)

Coding violations        : 0

Errored seconds          : 0

Severely errored seconds : 0

HDLC layer

Coding violations        : 0

Aborts                   : 0

Aligns                   : 0

Shorts                   : 5

Longs                    : 0

Discards                 : 42

Alarm Status: NONE

Observe que cada interfaz IDSL tiene una interfaz pseudo ATM asociada detrás de ella.

DSLAM#show atm vc interface atm-p 2/2

Interface     VPI   VCI   Type   X-Interface  X-VPI  X-VCI   Encap

Status

ATM-P2/2      0    37     PVC     ATM0/1        3      300     UP

DSLAM#show atm vc interface atm-p 2/2 0 37

Interface: ATM-P2/2, Type: ATM-PSEUDO

VPI = 0  VCI = 37

Status: UP

Time-since-last-status-change: 00:02:24

Connection-type: PVC

Cast-type: point-to-point

Packet-discard-option: disabled

Usage-Parameter-Control (UPC): pass

Number of OAM-configured connections: 0

OAM-configuration: disabled

OAM-states:  Not-applicable

Cross-connect-interface: ATM0/1, Type: suni_dual

Cross-connect-VPI = 3

Cross-connect-VCI = 300

Cross-connect-UPC: pass

Cross-connect OAM-configuration: disabled

Cross-connect OAM-state:  Not-applicable

Rx cells: 27, Tx cells: 0

Rx connection-traffic-table-index: 128

Rx service-category: VBR-NRT (Non-Realtime Variable Bit Rate)

Rx pcr-clp01: 163

Rx scr-clp01: 163

Rx mcr-clp01: none

Rx      cdvt: none

Rx       mbs: 1024 (from default for interface)

Tx connection-traffic-table-index: 128

Tx service-category: VBR-NRT (Non-Realtime Variable Bit Rate)

Tx pcr-clp01: 163

Tx scr-clp01: 163

Tx mcr-clp01: none

Tx      cdvt: none

Tx       mbs: none

También puede ver el PVC desde el otro lado (desde el agregador hacia el CPE).

DSLAM#show atm vc interface atm 0/1 3 300

Interface: ATM0/1, Type: suni_dual

VPI = 3  VCI = 300

Status: UP

Time-since-last-status-change: 00:03:20

Connection-type: PVC

Cast-type: point-to-point

Packet-discard-option: disabled

Usage-Parameter-Control (UPC): pass

Number of OAM-configured connections: 0

OAM-configuration: disabled

OAM-states:  Not-applicable

Cross-connect-interface: ATM-P2/2, Type: ATM-PSEUDO

Cross-connect-VPI = 0

Cross-connect-VCI = 37

Cross-connect-UPC: pass

Cross-connect OAM-configuration: disabled

Cross-connect OAM-state:  Not-applicable

Rx cells: 0, Tx cells: 68

Rx connection-traffic-table-index: 128

Rx service-category: VBR-NRT (Non-Realtime Variable Bit Rate)

Rx pcr-clp01: 163

Rx scr-clp01: 163

Rx mcr-clp01: none

Rx      cdvt: none

Rx       mbs: 1024 (from default

for interface)

Tx connection-traffic-table-index: 128

Tx service-category: VBR-NRT (Non-Realtime Variable Bit Rate)

Tx pcr-clp01: 163

Tx scr-clp01: 163

Tx mcr-clp01: none

Tx      cdvt: none

Tx       mbs: none

Solución de problemas de conexiones de retransmisión de tramas IDSL

Esta sección proporciona la información que puede utilizar para resolver problemas de su configuración.

Comandos para Troubleshooting

La herramienta Output Interpreter (sólo para clientes registrados) permite utilizar algunos comandos “show” y ver un análisis del resultado de estos comandos.

Nota: Antes de ejecutar comandos debug, consulte Información Importante sobre Comandos Debug.

- show frame lmi: muestra estadísticas sobre la interfaz de administración local (LMI).

- debug frame lmi: Determina si los paquetes LMI se envían y reciben correctamente.

- show frame-relay pvc—Muestra las estadísticas de PVC para las interfaces Frame Relay.

- show frame map—Muestra las entradas del mapa actual e información sobre las conexiones.

- show frame-relay interface resource—Muestra los parámetros de QoS.

- show interface idsl—Muestra las estadísticas de Frame Relay.

- show atm vc interface—Muestra la interfaz pseudo ATM detrás de la interfaz IDSL.

Para resolver problemas de una conexión de puerto IDSL BRI, utilice los mismos comandos usados para resolver problemas de un puerto serial.

Router#show frame lmi

!--- Check for status messages received and Enq. sent.

LMI Statistics for interface BRI0/0 (Frame Relay DTE) LMI TYPE = CISCO

Invalid Unnumbered info 0             Invalid Prot Disc 0

Invalid dummy Call Ref 0              Invalid Msg Type 0

Invalid Status Message 0              Invalid Lock Shift 0

Invalid Information ID 0              Invalid Report IE Len 0

Invalid Report Request 0              Invalid Keep IE Len 0

Num Status Enq. Sent 71               Num Status msgs Rcvd 0

Num Update Status Rcvd 0              Num Status Timeouts 70

Los tiempos de espera significan que no hay comunicación del switch NI2.

Para hacer el debug, ejecute el comando debug frame lmi de la misma manera que se utiliza para una interfaz serial. También puede ejecutar los comandos show frame-relay pvc y show frame map.

Router#show frame lmi

LMI Statistics for interface BRI0/0 (Frame Relay DTE) LMI TYPE = ANSI

Invalid Unnumbered info 0             Invalid Prot Disc 0

Invalid dummy Call Ref 0              Invalid Msg Type 0

Invalid Status Message 0              Invalid Lock Shift 0

Invalid Information ID 0              Invalid Report IE Len 0

Invalid Report Request 0              Invalid Keep IE Len 0

Num Status Enq. Sent 17               Num Status msgs Rcvd 18

Num Update Status Rcvd 0              Num Status Timeouts 0

Router#show frame-relay pvc

PVC Statistics for interface BRI0/0 (Frame Relay DTE)

Active      Inactive      Deleted      Static

Local         1            0             0            0

Switched      0            0             0            0

Unused        0            0             0            0

DLCI = 300, DLCI USAGE = LOCAL, PVC STATUS = ACTIVE, INTERFACE = BRI0/0

input pkts 0             output pkts 0            in bytes 0

out bytes 0              dropped pkts 0           in FECN pkts 0

in BECN pkts 0           out FECN pkts 0          out BECN pkts 0

in DE pkts 0             out DE pkts 0

out bcast pkts 0         out bcast bytes 0

pvc create time 00:02:30, last time pvc status changed 00:02:30

Router#show frame map

BRI0/0 (up): ip 10.0.0.2 dlci 300(0x12C,0x48C0), static,

broadcast,

IETF, status defined, active

En el lado DSLAM, también puede ejecutar un comando show frame lmi.

DSLAM#show frame-relay lmi interface idsl2/2

LMI Statistics for interface IDSL2/2 (Frame Relay DCE) LMI TYPE = ANSI

Invalid Unnumbered info 0             Invalid Prot Disc 0

Invalid dummy Call Ref 0              Invalid Msg Type 0

Invalid Status Message 0              Invalid Lock Shift 0

Invalid Information ID 0              Invalid Report IE Len 0

Invalid Report Request 0              Invalid Keep IE Len 0

Num Status Enq. Rcvd 2                Num Status msgs Sent 2

Num Update Status Sent 0              Num St Enq. Timeouts 0

Para ver los parámetros de QoS, ejecute el comando show frame-relay interface resource.

DSLAM#show frame-relay interface resource idSL 2/1

Encapsulation: FRAME-RELAY

Resource Management state:

Available bit rates (in bps):

128000 vbr-nrt RX, 128000 vbr-nrt TX

128000 vbr-rt RX,  128000 vbr-rt TX

128000 ubr RX,

128000 ubr TX

Allocated bit rates (in bps):

0 vbr-nrt RX, 0 vbr-nrt TX

0 vbr-rt RX,  0 vbr-rt TX

0 ubr RX,     0 ubr TX

Cuando la interfaz se configura para el modo Frame Relay, ejecute un comando show interface idsl para mostrar las estadísticas de Frame Relay.

DSLAM#show interface idsl2/2

IDSL2/2 is up, line protocol is up

Hardware is idsl

MTU 1500 bytes, BW 128 Kbit, DLY 0 usec,

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation FRAME-RELAY IETF, loopback not set

Keepalive set (10 sec)

LMI enq sent  0, LMI stat recvd 0, LMI upd recvd 0

LMI enq recvd 8, LMI stat sent  8, LMI upd sent  0, DCE LMI up

LMI DLCI 0  LMI type is ANSI Annex D  frame relay DCE

Broadcast queue 0/64, broadcasts sent/dropped 0/0, interface broadcasts 0

Last input 00:00:03, output 00:00:03, output hang never

Last clearing of "show interface" counters 00:01:20

Queueing strategy: fifo

Output queue 0/40, 0 drops; input queue 0/75, 0 drops

5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

8 packets input, 112 bytes, 0 no buffer

Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort

8 packets output, 117 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets

0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

0 carrier transitions

DSLAM#show dsl interface idsl 2/2

Port Status:

Subscriber Name:           Circuit ID:

IOS admin: UP      oper: UP    Card status: ITUC-1-8IDSL

Last Change: 00 days, 00 hrs, 06 min, 09 sec  No. of changes: 64

Loopback: none

Firmware version: 961170635

BERT has not been executed on this interface

Configured:

Profile Name:   idslframe

Alarms Enabled: NO

IDSL profile parameters

Bitrate:            128 kbit/sec

Encapsulation:      frame-relay

Frame Relay parameters:

UPC intent:      pass

Bc default:      32768 bytes

LMI type:        ansi

lmi-n392dce:     2 events

lmi-n393dce:     2 events

lmi-t392dce:     15 seconds

Performance Statistics:

Physical layer

Coding violations        : 0

Errored seconds          : 0

Severely errored seconds : 0

Physical layer (far end)

Coding violations        : 0

Errored seconds          : 0

Severely errored seconds : 0

HDLC layer

Coding violations        : 0

Aborts                   : 0

Aligns                   : 0

Shorts                   : 0

Longs                    : 0

Discards                 : 0

Alarm Status: NONE

DSLAM#show atm vc interface atm-p 2/2

Interface     VPI   VCI   Type   X-Interface  X-VPI X-VCI   Encap

Status

ATM-P2/2      0    37     PVC     ATM0/1        3     300    UP

DSLAM#show atm vc interface atm-p 2/2 0 37

Interface: ATM-P2/2, Type: ATM-PSEUDO

VPI = 0  VCI = 37

Status: UP

Time-since-last-status-change: 00:06:59

Connection-type: PVC

Cast-type: point-to-point

Packet-discard-option: disabled

Usage-Parameter-Control (UPC): pass

Number of OAM-configured connections: 2

OAM-configuration: Ais-on

OAM-states:  OAM-Up

OAM-Loopback-Tx-Interval: 5

Cross-connect-interface: ATM0/1, Type: suni_dual

Cross-connect-VPI = 3

Cross-connect-VCI = 300

Cross-connect-UPC: pass

Cross-connect OAM-configuration: Ais-on

Cross-connect OAM-state:  OAM-Up

OAM-Loopback-Tx-Interval: 5

Rx cells: 0, Tx cells: 0

Rx connection-traffic-table-index: 100

Rx service-category: VBR-NRT (Non-Realtime Variable Bit Rate)

Rx pcr-clp01: 106

Rx scr-clp0 : 106

Rx mcr-clp01: none

Rx      cdvt: none

Rx       mbs: 50

Tx connection-traffic-table-index: 100

Tx service-category: VBR-NRT (Non-Realtime Variable Bit Rate)

Tx pcr-clp01: 106

Tx scr-clp0 : 106

Tx mcr-clp01: none

Tx      cdvt: none

Tx       mbs: 50

Problemas y errores de funcionamiento

PPP sobre Frame Relay no es soportado para la serie Cisco 800 para IDSL.

Si desea utilizar un router Cisco para una aplicación IDSL y el router ejecuta una versión de software del IOS de Cisco anterior a la 12.1, debe configurar el tipo de switch ISDN. Refiérase a Configuración de Routers Cisco para su Uso con IDSL para obtener más información.

Si no configura el tipo de switch ISDN, es probable que la interfaz BRI del router no se vuelva a activar después de que la línea IDSL se desactive y se realice una copia de seguridad. Para prevenir este problema, ejecute el comando isdn switch-type basic-ni mientras se encuentra en el modo de configuración global.

Este problema no ocurre si el router de Cisco ejecuta Cisco IOS Software Release 12.1 o posterior.

Información Relacionada

- Información de soporte de tecnología DSL de Cisco

- Información de soporte de producto de Cisco DSL

- Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems