Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Convenciones

Topología

Problema

Solución

Verificación

Información Relacionada

Introducción

Este documento describe el procedimiento para contraer varias instancias de protocolo de árbol de extensión (STP) en una única instancia de STP para superar la limitación de ocho instancias de STP por cada nodo 15454.

Prerequisites

Requirements

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

- Cisco ONS 15454

- Spanning Tree Protocol

Componentes Utilizados

La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software y hardware.

- Cisco ONS 15454 versión 5.x

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Convenciones

Consulte Convenciones de Consejos TécnicosCisco para obtener más información sobre las convenciones del documento.

Topología

Este documento utiliza una configuración de laboratorio con cuatro nodos ONS 15454, a saber 15454a-105, 15454b-108, 15454c-107 y 15454d-104 (consulte la 1) ... Estos cuatro nodos forman una red estrella, donde 15454a-105 sirve como punto común.

Figura 1: Topología

Cada nodo tiene una tarjeta E100T-12.

Problema

El software de árbol de extensión del ONS 15454 se ejecuta en la tarjeta Timing, Communications and Control (TCC), que es un recurso compartido.

Nota: Este documento utiliza 'TCC' para hacer referencia genérica a todas las variaciones de la tarjeta.

Este documento aborda la limitación de un máximo de ocho instancias STP para un nodo.

Complete estos pasos para entender el problema:

1. Inicie sesión en Cisco Transport Controller (CTC) para 15454a-105.

Figura 2: Instancias STP ampliadas

2. Haga clic en la pestaña Mantenimiento (consulte la flecha A en la Figura 2).

3. Haga clic en la pestaña Ether Bridge (consulte la flecha B en la Figura 2).

4. Haga clic en la pestaña Circuits (consulte la flecha C en la Figura 2).

La columna ID de STP muestra ocho instancias diferentes de STP. Un intento de crear un circuito con una novena instancia STP falla con un mensaje de error (consulte la Figura 3).

Figura 3 - Mensaje de Error de Violación de VLAN/Spanning Tree

Solución

Una manera de evitar el error es asignar VLAN fantasma que no transportan tráfico. Una VLAN fantasma fuerza al árbol de expansión a colapsar en la misma instancia. La solución es contraer el Circuito 1, el Circuito 2, el Circuito 3 y el Circuito 4 en una instancia STP.

Complete estos pasos:

1. Cree una VLAN fantasma. Complete estos pasos:

1. Inicie sesión en CTC para 15454a-105.

2. Haga clic en la pestaña Circuits (consulte la flecha A en la Figura 4).

3. Seleccione Circuito 1 (consulte la flecha B en la Figura 4).

Figura 4: Edición del circuito

4. Haga clic en Editar (consulte la flecha C en la Figura 4). Aparece la ventana Edit Circuit (consulte la Figura 5).

Observe el mapa del circuito (consulte la flecha A en la Figura 5).

Nota: Para ver el mapa del circuito, debe marcar la casilla de verificación Mostrar mapa detallado (consulte la flecha D en la Figura 5).

Figura 5 - Editar circuito: Circuito 1

5. Haga clic en la pestaña VLAN (consulte la flecha B en la Figura 5).

6. Haga clic en Nueva VLAN (consulte la flecha C en la ). Aparece el cuadro de diálogo Definir nueva VLAN.

Figura 6: Definición de una nueva VLAN

7. Introduzca el nombre de VLAN y la ID de VLAN en los campos correspondientes. En este caso, el nombre de VLAN es VLAN99 y el ID de VLAN es 99.

8. Click OK.

2. Agregue VLAN99 al Circuito 1. Complete estos pasos:

1. Seleccione VLAN99 de las VLANs Disponibles (consulte la flecha A en la Figura 7).

Figura 7: Adición de una VLAN a un Circuito

2. Haga clic en el botón >> (consulte la flecha B en la Figura 7)

3. Haga clic en Aplicar (consulte la flecha C en la Figura 7).

3. Agregue VLAN99 al Circuito 2.

4. Agregue VLAN99 al Circuito 3.

5. Agregue VLAN99 al Circuito 4.

Verificación

Complete estos pasos para verificar el resultado:

1. Haga clic en Mantenimiento > Puente Ether > Circuitos.

2. Compare la flecha D en la Figura 2 y la flecha A en la Figura 8. Observe que los circuitos 2, 3 y 4 colapsan en el ID de STP 1 desde el ID de STP 2, 3 y 4.

Figura 8: Instancia STP colapsada

Después de la combinación, el número de instancias STP se reduce satisfactoriamente de 8 a 5. Ahora puede agregar otra instancia STP.

Información Relacionada

- Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems