Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Convenciones

Antecedentes

Problemas

Solución

Verificación

Información Relacionada

Introducción

Este documento describe cómo configurar Network Element (NE) con ONS 15454 4.5.x o anterior. La configuración de NE permite a Cisco Transport Manager (CTM) versión 5.x y posteriores reconocer el Elemento de red de gateway (GNE) y la relación de NE de punto final previamente configurada en versiones anteriores a CTM 5.x.

Prerequisites

Requirements

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

- Cisco ONS 15454

- CTM

Componentes Utilizados

La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software y hardware.

- Cisco ONS 15454 versión 4.5.x y anteriores

- CTM versión 5.x y posterior

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Convenciones

Consulte Convenciones de Consejos TécnicosCisco para obtener más información sobre las convenciones del documento.

Antecedentes

Cisco ha modificado la forma en que CTM reconoce la relación GNE y NE de punto final en CTM 5.x y posteriores.

En las versiones anteriores a CTM 5.x, los usuarios configuran manualmente GNE y NE de punto final en función de la topología de red, independientemente de la configuración de proxy en las NE basadas en CTC.

En CTM 5.x y versiones posteriores, la capacidad de configurar manualmente GNE y NE de punto final ya no está disponible. CTM selecciona automáticamente el GNE en función de la configuración de proxy GNE en el NE. Estas tres nuevas clasificaciones del estado de NE existen ahora en CTM:

- Elemento de red de gateway (GNE)

- Elemento de red externa (ENE)

- Elemento conectado a LAN (LNE)

En CTM 5.0, cualquier NE para el que no haya habilitado el proxy tiene la etiqueta de LNE aunque el NE no tenga una conexión LAN física. El sistema considera que cualquier NE con proxy habilitado es GNE, lo que es especialmente cierto para los NE en las versiones anteriores a CTC 4.5.x sin opción de configuración NE de punto final adicional.

Problemas

Cuando intenta actualizar o agregar a CTM 5.x o posterior desde CTC 4.5.x y versiones anteriores, encuentra estos problemas:

1. Las etiquetas incorrectas aparecen para los NE en términos de GNE, LNE y ENE en CTM.

2. CTM no puede detectar algunos estados de los NE. Por ejemplo, la etiqueta de estado de comunicación como no disponible, lo que significa que CTM no puede establecer una conexión con los NE.

Solución

Complete estos pasos para resolver estos problemas:

Nota: Asegúrese de probar primero este procedimiento en un anillo pequeño de la red. Si el resultado es satisfactorio, puede implementar el procedimiento en el resto de su red.

1. Habilite el proxy para el GNE. Complete estos pasos:

1. Inicie sesión en CTC.

2. Haga clic en Provisioning > Network > General.

3. Marque la casilla de verificación Enable Proxy en la sección Gateway Settings (consulte la flecha A en la Figura 1).

Figura 1: Configuración de los elementos de red de la puerta de enlace

2. Establezca la ruta predeterminada en 0.0.0.0 para cada NE de punto final y active esta configuración:

- Proxy

- Sólo acceso a la red

- Firewall

Nota: Debe habilitar las tres opciones para que CTM tenga visibilidad completa de todos los nodos del anillo.

Complete estos pasos:

1. Inicie sesión en CTC.

2. Haga clic en Provisioning > Network > General.

Figura 2: Configuración de Elemento de Red de Punto Final

3. Marque la casilla de verificación Habilitar proxy (consulte la flecha A en la Figura 2).

4. Marque la casilla de verificación Craft Access Only (consulte la flecha B en la Figura 2).

5. Marque la casilla de verificación Habilitar firewall (consulte la flecha C en la Figura 2).

6. Escriba 0.0.0.0 en el campo Default Router para establecer 0.0.0.0 como la dirección IP del router predeterminado (consulte la flecha D en la Figura 2).

Nota: Sus técnicos de campo aún tienen visibilidad completa del anillo a través de CTC cuando se conectan directamente a los NE a través de la interfaz Ethernet TCC2. Asegúrese de que la prueba cubre este aspecto antes de implementar el procedimiento en toda la red.

Verificación

Este es el dominio CTM que muestra la configuración GNE-ENE basada en la configuración en NE:

- 10.89.238.77 (Palacio Imperial .77) aparece como GNE (véase la flecha A en la Figura 3). Una marca de verificación verde indica que el Imperial Palace .77 es la GNE.

- 10.89.238.241 (Palacio Imperial .241) aparece como ENE (consulte la flecha B en la Figura 3). Una marca de verificación verde indica que el Imperial Palace .241 es un ENE.

Figura 3: CTM

Información Relacionada

- Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems