Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Convenciones

Antecedentes

Agregar nodos a un anillo BLSR

Paso 1: Confirmar aprovisionamiento de anillo BLSR

Paso 2: Compruebe la integridad del circuito

Paso 3: Iniciar un switch de protección

Paso 4: Conectar el nuevo nodo

Paso 5: Reiniciar CTC

Paso 6: Aceptar el nuevo mapa de timbre

Paso 7: Circuitos de actualización

Paso 8: Limpiar los switches de protección

Eliminar nodos de un anillo BLSR

Paso 1: Eliminar circuitos que caen en el nodo que desea eliminar

Paso 2: Identificar, eliminar y volver a crear circuitos de paso que cambian STS o VT

Paso 3: Iniciar switches de protección

Paso 4: Quitar el nodo y volver a conectar los nodos adyacentes

Paso 5: Reiniciar CTC

Paso 6: Aceptar el mapa del timbre

Paso 7: Switches de protección de versiones

Información Relacionada

Introducción

Este documento explica cómo agregar y quitar elementos de red (NE) en un anillo conmutado de línea bidireccional (BLSR).

Nota: Sólo puede agregar un nodo a un BLSR a la vez.

Prerequisites

Requirements

No hay requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Este documento no tiene restricciones específicas en cuanto a versiones de software y de hardware.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Convenciones

For more information on document conventions, refer to the Cisco Technical Tips Conventions.

Antecedentes

Precaución: Este procedimiento afecta al servicio. Realice este procedimiento durante una ventana de mantenimiento porque el procedimiento implica switching de protección. Las interrupciones de hasta tres minutos son posibles para cualquier tráfico Ethernet debido a la reconvergencia del árbol de expansión. El resto del tráfico sufre un impacto de hasta 50 ms.

Este procedimiento supone que el nuevo nodo está en rack y se alimenta con todas las tarjetas instaladas y que ha completado el aprovisionamiento. El aprovisionamiento incluye problemas generales, red, temporización, SONET Data Communications Channel (SDCC), aprovisionamiento de anillo BLSR y puesta en servicio de puertos ópticos. Antes de iniciar el procedimiento, lleve a cabo los pasos siguientes:

1. Ejecute el tráfico de prueba a través del nodo por NTP-A175 o NTP-A176 basado en el tipo BLSR.

2. Identifique y etiquete todas las fibras involucradas.

3. Resuelva cualquier alarma importante o crítica. Puede identificar estas alarmas desde la pestaña Alarmas en la vista Red.

Agregar nodos a un anillo BLSR

Esta sección utiliza una configuración de laboratorio con tres nodos (Node1, Node2 y Node3). Este es un ejemplo que muestra cómo agregar un cuarto nodo (Node4).

Este procedimiento implica los siguientes pasos:

- Paso 1: Confirme el aprovisionamiento del anillo BLSR.

- Paso 2: Compruebe la integridad del circuito.

- Paso 3: Inicie un switch de protección forzada.

- Paso 4: Conecte el nuevo nodo al anillo.

- Paso 5: Reinicie Cisco Transport Controller (CTC).

- Paso 6: Acepte el nuevo mapa de anillo.

- Paso 7: Actualizar circuitos con el nuevo nodo.

- Paso 8: Suelte el switch de protección forzada.

Paso 1: Confirmar aprovisionamiento de anillo BLSR

En un anillo BLSR, debe fibra los NE en una configuración horizontal alrededor del anillo. Conecte la tarjeta este de un nodo a la tarjeta oeste del nodo adyacente y viceversa. La tarjeta de línea troncal de la óptica más a la derecha en el estante es normalmente la tarjeta este, y la tarjeta más a la izquierda es normalmente la tarjeta oeste.

Asegúrese de que el aprovisionamiento horizontal sea correcto antes de iniciar el procedimiento. Haga clic en la pestaña Alarmas en la vista Red para comprobar si hay alarmas relacionadas con BLSR. Si encuentra alguna de estas alarmas, despeje las alarmas antes de continuar.

Paso 2: Compruebe la integridad del circuito

A continuación, compruebe la integridad de los circuitos del anillo.

En la vista Red, confirme que todos los circuitos aparecen en estado activo. Si algún circuito está en estado incompleto, consulte Prácticas Recomendadas al Configurar Circuitos en el ONS 15454 y resuelva el problema.

Paso 3: Iniciar un switch de protección

Después de confirmar la configuración del anillo, debe alejar el tráfico del tramo donde inserte el nuevo nodo. Primero, vaya al nodo que se conecta al nuevo nodo a través del puerto este. Aquí, el nodo 3 se conecta al nuevo nodo.

Precaución: Un switch de protección forzada puede causar interrupción del servicio si el resto del anillo no está libre de errores. Verifique las estadísticas de Performance Monitoring (PM) para las otras tarjetas ópticas del anillo. Para verificar las estadísticas del PM:

1. Inicie sesión en cada estante del anillo.

2. Haga clic en una tarjeta óptica BLSR.

3. Seleccione la pestaña Rendimiento.

4. Haga clic en Actualizar.

Puede esperar ver ceros en todos los campos si el tramo se ejecuta sin errores. El tráfico no está protegido durante un switch de protección forzada.

En la vista Estante, haga clic en la pestaña Mantenimiento/Timbre (Mantenimiento/BLSR en versiones de software posteriores). En la lista East Switch, elija Force Ring > Apply para forzar el tráfico fuera del tramo este.

Haga clic en Sí en el cuadro de diálogo de confirmación.

Seleccione Yes nuevamente.

Ahora vaya a la vista Shelf del nodo que se conecta al nuevo nodo a través del puerto oeste. Aquí, Node1 se conecta al nuevo nodo.

Haga clic en la pestaña Mantenimiento/Timbre (Mantenimiento/BLSR en versiones de software posteriores). En la lista West Switch , elija Force Ring > Apply. Haga clic en Yes en los dos cuadros de diálogo de confirmación. Por lo tanto, se fuerza el tráfico lejos de la tramo oeste.

Paso 4: Conectar el nuevo nodo

Ahora puede abrir este tramo y conectar el nuevo nodo (Node4).

Quite las fibras del este del nodo que se conecta al nuevo nodo a través del puerto del este. Conecte las fibras del este al puerto oeste del nuevo nodo. Quite las fibras del oeste del nodo que se conecta al nuevo nodo a través de su puerto oeste. Conecte las fibras del oeste al puerto este del nuevo nodo. Aquí se conecta:

- Ranura 13 Nodo3 a Ranura 5 Nodo4

- Ranura 13 Nodo4 a Ranura 5 Nodo1

En cada caso, primero conecte sólo las fibras Tx y verifique los niveles antes de conectar las fibras Rx. Puede encontrar los niveles de Rx en la sección Referencia de Tarjetas de la Guía de Troubleshooting de Cisco ONS 15454, Versión 5.0.

Paso 5: Reiniciar CTC

Ahora cierre CTC y vuelva a iniciar CTC en cualquier nodo del anillo.

En este punto, puede ver las alarmas Path Unnequipped (UNEQ-P) y APSCDFLTK en las tarjetas ópticas adyacentes al nuevo nodo. La aparición de estas alarmas es normal.

Paso 6: Aceptar el nuevo mapa de timbre

El siguiente paso es aceptar el nuevo mapa de anillo.

Espere a que aparezca el cuadro de diálogo BLSR Ring Map Change. Haga clic en Yes para ver el nuevo mapa de anillo.

Si el cuadro de diálogo BLSR Ring Map Change no aparece:

1. Vaya a la vista Shelf del nuevo nodo.

2. Seleccione la pestaña Provisioning/Ring (Provisioning/BLSR en versiones de software posteriores).

3. Haga clic en el campo Tipo para resaltar la información del timbre.

4. Haga clic en Mapa de timbre.

Cuando esté seguro de que las direcciones IP coinciden con los ID de nodo, haga clic en Aceptar para borrar las alarmas APSCDFLTK.

Paso 7: Circuitos de actualización

A continuación, debe actualizar los circuitos. Vaya a la vista Red y espere hasta que CTC detecte todos los circuitos.

Los circuitos que pasan a través del nuevo nodo aparecen como Incompletos. Observe el número de circuitos incompletos.

Haga clic con el botón derecho del ratón en el nodo nuevo y seleccione Actualizar circuitos con nuevo nodo en el menú.

Asegúrese de que el número de circuitos actualizados coincida con el número de circuitos incompletos que ha señalado anteriormente. Confirme que todos los circuitos estén activos. Si cualquiera de los casos es falso, vuelva a ejecutar Update Circuits With New Node.

Nota: En este momento, asegúrese de que las alarmas UNEQ-P estén claras.

Paso 8: Limpiar los switches de protección

El último paso del procedimiento es borrar el switch de protección que inició en el Paso 3.

Inicie sesión en el nodo a través del puerto este para conectarse al nuevo nodo. En la pestaña Provisioning/Maintenance, elija Clear en la lista East Switch y haga clic en Apply.

Haga clic en Aceptar en el cuadro de diálogo de confirmación. Repita la acción para el nodo a través del puerto oeste para conectarse al nuevo nodo. Elija Clear en la lista West Switch.

Eliminar nodos de un anillo BLSR

Este procedimiento afecta al servicio y se debe realizar durante una ventana de mantenimiento. Las interrupciones de hasta tres minutos son posibles para cualquier tráfico Ethernet debido a la reconvergencia del árbol de expansión. El resto del tráfico padece hasta 50 ms por cada switch de protección iniciado. Cada circuito que cambió la Señal de transporte síncrona (STS) o el Tributario virtual (VT) al pasar por el nodo eliminado sufre una interrupción durante el tiempo que se tarda en eliminarse y reconstruir. Esto depende de la competencia del operador con el Comité contra el Terrorismo.

Ahora que hemos agregado correctamente un nodo (Node4) a un anillo BLSR, pasemos por el proceso de quitarlo de nuevo. Para demostrarlo, hemos agregado algunos circuitos a la configuración de laboratorio que utilizamos anteriormente. Estos circuitos caen en el nodo que estamos eliminando.

Para quitar nodos de un anillo BLSR, debe realizar estos pasos:

- Paso 1: Elimine los circuitos que se hayan caído en el nodo que desee quitar.

- Paso 2: Identifique, elimine y vuelva a crear circuitos de paso que cambien STS o VT.

- Paso 3: Inicie Switches de Protección.

- Paso 4: Quite el nodo y vuelva a conectar los nodos adyacentes.

- Paso 5: Reiniciar el CTC.

- Paso 6: Acepte el mapa del timbre.

- Paso 7: Switches de protección de versiones.

Paso 1: Eliminar circuitos que caen en el nodo que desea eliminar

Primero debe identificar y eliminar cualquier circuito que se descarte en el Nodo4.

Precaución: Este procedimiento afecta al servicio. Asegúrese de mover todo el tráfico que cae en este nodo antes de eliminar cualquier circuito.

En la vista Shelf del nodo que desea quitar, haga clic en la pestaña Circuits. Seleccione Node de la lista desplegable Scope para ver sólo los circuitos que pasan o descartan en este nodo. Marque la columna de origen y destino para identificar los circuitos que contienen el nodo que desea quitar (Node4). Para ordenar las columnas Origen o Destino, haga clic en el encabezado de la columna.

Complete estos pasos:

1. Haga clic en cada circuito para resaltarlo.

2. Haga clic en Eliminar.

3. Haga clic en Sí en el cuadro de diálogo de confirmación.

4. Haga clic en Aceptar en el cuadro de diálogo informativo.

Nota: Para resaltar varios circuitos para su eliminación, mantenga presionada la tecla CTRL o MAYÚS mientras hace clic en cada circuito.

Paso 2: Identificar, eliminar y volver a crear circuitos de paso que cambian STS o VT

Nota: Este paso sólo es necesario si utilizó CTC Release 2.x para crear los circuitos que pasan a través del nodo. Si suministró este anillo BLSR con la versión 3.0 o posterior, continúe con el paso 3.

Debe identificar, eliminar y volver a crear cualquier circuito que cambie STS o VT cuando los circuitos pasen por el nodo que desea quitar.

Precaución: Este procedimiento afecta al servicio. Se produce una interrupción durante el tiempo que se tarda en eliminar y volver a crear cada circuito.

1. En la vista Shelf del nodo que desea quitar, haga clic en la pestaña Circuits.

2. Seleccione Node en la lista desplegable Scope.

Dado que los circuitos de caída para este nodo se identificaron y eliminaron en el paso anterior, esto mostrará los circuitos de paso en este nodo.

3. Uno por uno, resalte cada circuito y haga clic en Editar.

4. Marque la casilla de verificación Mostrar mapa detallado.

Puede ver el STS y la VT en los que el circuito entra y sale del nodo. Si no coinciden, documente el circuito para la eliminación y re-creación.

En este caso, nuestro circuito realmente cambia STS y VT a través del Nodo4. Como puede ver, ingresa usando STS2, VT1-1 y sale usando STS3, VT2-1.

5. Repita el paso 4 para todos los circuitos que aparecen en la vista de nodo. Ya está listo para eliminar y volver a crear los circuitos.

6. Uno por uno, resalte los circuitos que identificó anteriormente y haga clic en Eliminar.

7. Haga clic en Sí para confirmar la eliminación.

8. Una vez finalizada la eliminación del circuito, haga clic en Aceptar en el cuadro de diálogo informativo.

9. A continuación, haga clic en Crear y vuelva a generar el circuito con los parámetros originales.

Paso 3: Iniciar switches de protección

Ahora necesita forzar manualmente el tráfico de todos los spans que se conectan al Nodo4. Empiece con el nodo que se conecta a través del puerto este al Nodo4. Aquí, comience con Node3.

Precaución: Un switch de protección forzada puede causar interrupción del servicio si el resto del anillo no se ejecuta sin errores. Verifique las estadísticas del PM para el resto de las tarjetas ópticas en el anillo. Complete estos pasos:

1. Inicie sesión en cada estante del anillo.

2. Haga clic en una tarjeta óptica BLSR.

3. Seleccione la pestaña Rendimiento.

4. Haga clic en Actualizar.

Puede esperar ver ceros en todos los campos si el tramo está libre de errores.

El tráfico no está protegido durante un switch de protección forzada

En la vista de estante del Nodo 3, haga clic en la pestaña Mantenimiento/Timbre (Mantenimiento/BLSR en versiones de software posteriores). En la lista East Switch , elija Force Ring y haga clic en Apply para forzar el tráfico fuera del tramo este.

Seleccione Yes en el cuadro de diálogo de confirmación.

Seleccione Yes nuevamente.

Ahora vaya a la vista Shelf del nodo que se conecta al nuevo nodo a través del puerto oeste. Aquí, vaya al nodo 1.

Vaya a la pestaña Mantenimiento/Timbre (Mantenimiento/BLSR en versiones de software posteriores). En la lista West Switch, elija Force Ring y haga clic en Apply para forzar el tráfico fuera del tramo oeste. Haga clic en Yes en los dos cuadros de diálogo de confirmación.

Paso 4: Quitar el nodo y volver a conectar los nodos adyacentes

Nota: Si el nodo que desea quitar está temporizado por BITS, asegúrese de realizar los ajustes adecuados en cualquier sitio temporizado de línea que utilice el nodo como referencia.

Ahora puede eliminar con seguridad las fibras del Nodo4. Vuelva a conectar las fibras a los nodos adyacentes. Aquí, conecte la ranura 5, el nodo 1 a la ranura 13, el nodo 3.

Cuando reconecta las fibras a los nodos adyacentes, primero conecte sólo las fibras Tx y verifique los niveles antes de conectar las fibras Rx. Puede encontrar los niveles de Rx en la sección Referencia de Tarjetas de la Guía de Troubleshooting de Cisco ONS 15454, Versión 5.0.

Después de volver a conectar todas las fibras, abra la pestaña Alarmas de los nodos recién conectados. Verifique si las tarjetas span están libres de alarmas. Resuelva cualquier alarma antes de continuar.

Paso 5: Reiniciar CTC

A continuación, debe cerrar y reiniciar CTC. Asegúrese de no iniciar CTC con la dirección IP del nodo que acaba de eliminar.

Precaución: El propósito de este paso es eliminar el nodo eliminado de la vista en el CTC. Si omite este paso y elimina los circuitos de paso del nodo eliminado, los circuitos de paso se pueden eliminar de los nodos que aún están en el anillo.

Paso 6: Aceptar el mapa del timbre

Ahora acepte el nuevo mapa de llamada.

Espere a que aparezca el cuadro de diálogo BLSR Ring Map Change. Haga clic en Yes para ver el nuevo mapa de llamada.

Si el cuadro de diálogo BLSR Ring Map Change no aparece:

1. Vaya a la vista Shelf de cualquiera de los nodos adyacentes al nodo eliminado.

2. Seleccione la pestaña Provisioning/Ring (Provisioning/BLSR en versiones de software posteriores).

3. Haga clic en el campo Tipo para resaltar la información del timbre.

4. Haga clic en Mapa de timbre.

Cuando esté seguro de que las direcciones IP coinciden con los ID de nodo, haga clic en Aceptar.

Paso 7: Switches de protección de versiones

El último paso del procedimiento es liberar el switch de protección que inició en el Paso 3.

Inicie sesión en el nodo con el switch de protección en el puerto este. En la pestaña Mantenimiento/Timbre (Mantenimiento/BLSR en versiones de software posteriores), seleccione Borrar de la Lista de Switches Orientales y haga clic en Aplicar.

Haga clic en Aceptar en el cuadro de diálogo de confirmación. Repita este paso para el nodo con un switch de protección en el puerto oeste. Seleccione Clear en la lista West Switch.

Información Relacionada

- Las mejores prácticas para la configuración de circuitos en el ONS 15454

- Guía de Troubleshooting de Cisco ONS 15454, Versión 5.0

- Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems