Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Convenciones

Actualización de tarjetas XC o XCVT a tarjetas XC10G

Información Relacionada

Introducción

Este documento explica cómo actualizar una tarjeta Cross Connect (XC) o Cross Connect Virtual Tributary (XCVT) a una tarjeta Cisco ONS 15454 XC10G.

Nota: En el ejemplo de este documento se explica cómo actualizar las tarjetas XC y XCVT dobles con tarjetas XC10G duales en el ONS 15454-SA-ANSI con tráfico en directo.

Prerequisites

Requirements

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

- Una alarma Path Unnequipped Alarm (UNEQ-P) puede ocurrir cuando una actualización de tarjeta XC está en curso, si tiene tarjetas E100 o E1000 en su sistema. La alarma aparece y se borra en unos segundos.

- El procedimiento no afecta al servicio. Sin embargo, la actualización causa un switch de menos de 50 ms de duración. Un switch XC o XCVT puede provocar un switch de protección lineal 1+1 de operador óptico (OC-N) o un switch de protección de anillo de switch de línea bidireccional (BLSR). Cisco recomienda una ventana de mantenimiento. Sin embargo, no es absolutamente necesario disponer de una ventana de mantenimiento.

- Este procedimiento supone que las tarjetas XC o XCVT están instaladas en el estante 15454-SA-ANSI (versión 3.1). No puede realizar esta actualización desde estantes publicados antes de 3.1, como estantes 15454-SA-NEBS3 o 15454-SA-NEBS3E. La tarjeta XC10G requiere el 15454-SA-ANSI.

- Debe resolver cualquier alarma importante o crítica antes de comenzar este procedimiento. Puede identificar estas alarmas desde la pestaña Alarmas en la vista Red.

Componentes Utilizados

La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software y hardware.

- Cisco ONS 15454 que ejecuta Cisco Transport Controller (CTC) versión 3.1 o posterior.

- Dos tarjetas XC o XCVT instaladas en ONS 15454-SA-ANSI.

- Dos tarjetas XC10G disponibles para la instalación.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Convenciones

Consulte Convenciones de Consejos TécnicosCisco para obtener más información sobre las convenciones del documento.

Actualización de tarjetas XC o XCVT a tarjetas XC10G

Complete estos pasos:

1. Para evitar un switch de protección, tome estas precauciones antes de realizar un switch XC o XCVT:

BLSR

1. Asegúrese de que el tramo de trabajo esté activo en los nodos local y remoto. Para hacerlo, seleccione la pestaña Mantenimiento > Anillo y vea la línea Oeste o Este.

2. Asegúrese de que el tramo de trabajo transporta tráfico libre de errores (es decir, asegúrese de que no haya alarmas de degradación de señal [SD] o de fallo de señal [SF] presentes).

3. Cierre el tramo de protección antes de iniciar un reinicio XC o XCVT. Coloque un bloqueo en las tarjetas Este y Oeste de los nodos adyacentes al nodo de switch XC o XCVT.

1+1

En un esquema de protección 1+1, coloque un bloqueo en la tarjeta de protección y verifique si el tráfico viaja a través del tramo de trabajo antes de establecer el bloqueo. Para hacerlo, seleccione la pestaña Mantenimiento > Protección, resalte la ranura de protección y haga clic en Bloquear.

2. Determine la tarjeta XC o XCVT en espera. El LED ACT/STBY de la tarjeta XC o XCVT en espera es ámbar, mientras que el LED ACT/STBY de la tarjeta XC o XCVT activa es verde.

Nota: También puede colocar el cursor en el gráfico de tarjeta en CTC para ver un cuadro de diálogo. Esta visualización identifica la tarjeta como:

- XC o XCVT: Activo

- XC o XCVT: Standby

3. Sustituya físicamente la tarjeta XC o XCVT en espera en el ONS 15454 por una tarjeta XC10G. Para hacerlo, complete estos pasos:

1. Abra los eyectores de la tarjeta XC o XCVT.

2. Deslice la tarjeta fuera de la ranura. Esto provoca la alarma IMPROPRMVL, que se borra cuando se recarga la tarjeta XC 10G en espera.

3. Abra los eyectores en la tarjeta XC10G.

4. Deslice la tarjeta X10G en la ranura a lo largo de los raíles guía.

5. Cierre los eyectores.

El LED de fallo situado encima del LED ACT/STBY se vuelve rojo, parpadea durante varios segundos y se apaga. La luz ACT/STBY se ilumina en ámbar y permanece encendida.

4. Elija las fichas Mantenimiento > Tarjetas XC en la vista Nodo.

5. Elija Switch en los menús Cross Connect Cards.

6. Haga clic en Sí en el cuadro de diálogo Confirmar switch.

Nota: Después de que se desconecte el XC o XCVT activo, la ranura en espera o la primera tarjeta XC10G se activará. Esto hace que el LED ACT/STBY de la primera tarjeta XC10G cambie de ámbar a verde.

Nota: CTC muestra las tarjetas XCVT hasta que la segunda tarjeta se carga completamente. En este momento, ambas tarjetas de CTC muestran XC10G.

7. Extraiga físicamente la tarjeta XC o XCVT en espera del ONS 15454 e inserte la segunda tarjeta XC10G en la ranura XC o XCVT vacía. Para ello:

1. Abra los eyectores de la tarjeta XC o XCVT.

2. Deslice la tarjeta fuera de la ranura.

3. Abra los eyectores en el XC10G.

4. Deslice la tarjeta XC10G en la ranura a lo largo de los raíles guía.

5. Cierre los eyectores.

La actualización se completa cuando se inicia la segunda tarjeta XC10G y se convierte en el XC10G en espera.

8. Libere el bloqueo de protección.

El procedimiento ha finalizado.

Información Relacionada

- Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems