Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Background

Convenciones

Reemplace el panel de interfaz de alarma

Verificación

Troubleshoot

Información Relacionada

Introducción

Este documento describe cómo cambiar la placa del panel de interfaz de alarma (AIP) en un estante Cisco ONS 15454.

Precaución: Los circuitos Ethernet provistos de varias tarjetas (punteados) que terminan en las tarjetas de la serie E no se reparan y esos circuitos particulares deben eliminarse y crearse. Esto se aplica a todas las versiones de software de 2.2.0 a 4.6 (en el momento de editar este procedimiento).

Prerequisites

Requirements

No hay requisitos previos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Este documento no tiene restricciones específicas en cuanto a versiones de software y de hardware.

Background

El AIP almacena la dirección MAC del nodo 15454. Esta dirección sirve como referencia para todos los circuitos. Si cambia el AIP, significa que cambia la dirección MAC de ese nodo y esta nueva dirección debe actualizarse en la base de datos de la lista de circuitos.

La tarjeta AIP se encuentra bajo la cubierta de la placa de interconexiones inferior, como se muestra aquí:

Antes de realizar este procedimiento:

- Asegúrese de ejecutar este procedimiento durante una ventana de mantenimiento, ya que podría estar afectando al servicio.

- Asegúrese de que dispone de una copia de seguridad de la base de datos y de que la lista de circuitos está guardada en el equipo.

Convenciones

Consulte Convenciones de Consejos Técnicos de Cisco para obtener más información sobre las convenciones sobre documentos.

Reemplace el panel de interfaz de alarma

Complete estos pasos:

1. Obtenga la dirección MAC antigua del nodo en cuestión (puede ser cero).

Nota: La dirección MAC aparece en la pestaña Provisioning a nivel de nodo > Network.

2. Cambie la tarjeta AIP en ese nodo.

La sección inferior de la placa de interconexiones ONS 15454 está cubierta por un protector de plástico transparente, que se mantiene en su lugar mediante cinco tornillos de 6-32 x 1/2 pulgadas. Complete estos pasos para eliminar esto:

1. Retire la cubierta de plástico transparente del AIP.

2. Desatornille los dos tornillos que mantienen el AIP en su lugar.

3. Agarre el panel de cada lado.

4. Quite suavemente el panel de la placa posterior.

5. Desmonte el cable de alimentación del conjunto de la bandeja del ventilador.

6. Conecte el cable de alimentación del conjunto de la bandeja del ventilador al nuevo AIP.

7. Coloque el nuevo AIP en la placa de interconexiones conectando el panel a la placa de interconexiones mediante el conector Deutsche Industrie-Norm (DIN).

8. Sustituya los tornillos que sujetan el panel a la placa de interconexiones.

3. Restablezca ambas tarjetas Timing, Communication y Control Plus (TCC+) de una en una.

Nota: Espere hasta que la primera tarjeta TCC+ se devuelva completamente en servicio sin alarmas y, a continuación, reinicie la segunda tarjeta TCC+.

4. Salga y reinicie Cisco Transport Controller (CTC).

5. Espere hasta que se complete la detección del circuito y todos los circuitos estén "activos", excepto los que necesiten reparación.

Nota: Si no ha completado todos estos pasos, la reparación no se realiza correctamente.

6. Repare los circuitos. En el menú CTC, seleccione Tools > Repair Circuits. Esta ventana muestra:

7. Haga clic en Next (Siguiente).

Elija el nodo en el que ha reemplazado la tarjeta AIP.

8. Ingrese la dirección MAC antigua (desde el paso 1) y la nueva dirección MAC (puede verla en la vista Nodo, Aprovisionamiento > Red) de la nueva placa AIP.

Aquí tiene un ejemplo:

9. Haga clic en Next (Siguiente).

Esta ventana muestra:

10. Haga clic en Finalizar para completar el procedimiento.

Verificación

Verifique la lista de circuitos para verificar el resultado. Todos los elementos deben tener el estado "activo".

Nota: Es posible que sea necesario esperar un poco antes de comprobar esto. Esto depende de cuántos nodos haya en la red.

Troubleshoot

Si algo sale mal en cualquier momento durante este proceso, póngase en contacto con el Centro de asistencia técnica de Cisco (TAC) para obtener más ayuda.

Información Relacionada

- Página de soporte de tecnología óptica

- Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems