Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Convenciones

Antecedentes

Descripción de indicadores del nivel de los puertos

Descripción del estado del link CTC versión 2.2.x

Descripción de CTC Link Status Release 3.x y Release 4.x

Información Relacionada

Introducción

Este documento describe cómo interpretar el indicador luminoso de estado de link en una placa Ethernet en un Cisco ONS 15454.

Prerequisites

Requirements

No hay requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software y hardware.

- 15454-E100T-G

- 15454-E1000-2-G

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Convenciones

Consulte Convenciones de Consejos TécnicosCisco para obtener más información sobre las convenciones del documento.

Antecedentes

Las tarjetas Ethernet incluyen:

- E100T

- E1000-2

- E100T-G

- E1000-2-G

Las tarjetas E100T y E1000-2 se han interrumpido, pero se incluyen aquí porque seguirán siendo compatibles hasta el 28 de marzo de 2007. Estas tarjetas se han sustituido por placas equivalentes. El E100T-G es el equivalente funcional del E100T-12 discontinuado, y el E1000-2-G es el equivalente funcional del E1000-2 discontinuado. Refiérase al Anuncio de Fin de Vida de las Tarjetas E100T y E1000-2 para Cisco ONS 15454 para obtener más información.

El 15454 utiliza tarjetas E100T y E100T-G para Ethernet (10 Mbps) y Fast Ethernet (100 Mbps) y las tarjetas E1000-2 y E1000-2-G para Gigabit Ethernet (1000 Mbps). Los E100T y E100T-G permiten a los operadores de red proporcionar varias caídas de acceso de 10/100 Mbps y los E1000-2 y E1000-2-G permiten a los operadores de red proporcionar varias caídas de acceso de 1000 Mbps para las interconexiones LAN de clientes de alta capacidad.

Descripción de indicadores del nivel de los puertos

Cada puerto tiene un LED, que puede activar Ámbar (amarillo-naranja) o Verde. Esta tabla muestra el significado de todos los estados LED posibles asociados con el puerto Ethernet específico:

Estado de LED

Descripción

Amber

Transmisión y recepción.

Ámbar intermitente

Parpadea proporcionalmente al tráfico.

Verde intermitente

Transmitiendo solamente o Recibiendo solamente.

Verde fijo

Integridad de link e inactividad es buena.

DESACTIVADO

Conexión inactiva o tráfico unidireccional.

Nota: Para obtener información adicional sobre cualquiera de los comandos usados en este documento, utilice la Command Lookup Tool (sólo clientes registrados) .

Descripción del estado del link CTC versión 2.2.x

Para verificar el estado del link Ethernet en Cisco Transport Controller (CTC), seleccione Performance > Statistics en Card View.

Figura 1: Estado del link de la tarjeta de línea EPOS 100

Figura 2: Estado del link de la tarjeta de línea EPOS 1000

Descripción de CTC Link Status Release 3.x y Release 4.x

Figura 3: Estado del link de la tarjeta de línea EPOS 100

Figura 4: Estado del link de la tarjeta de línea EPOS 1000

Información Relacionada

- Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems