Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Convenciones

Compatibilidad del hardware y software

Compatibilidad JRE

Compatibilidad con la versión de software de la tarjeta de control común

Compatibilidad de conexión cruzada de la tarjeta de control común

Compatibilidad de versión de software de tarjeta eléctrica

Compatibilidad de conexión cruzada de tarjeta eléctrica

Compatibilidad de la versión de software de tarjeta óptica

Compatibilidad de conexión cruzada de tarjeta óptica

Compatibilidad de software de tarjeta Ethernet

Compatibilidad de conexión cruzada de tarjeta Ethernet

Compatibilidad de tarjeta SAN

Compatibilidad CTC/CTM

Información Relacionada

Introducción

Este documento proporciona una matriz de compatibilidad de hardware y software para Cisco ONS 15454 SONET Multiservice Provisioning Platform (MSPP).

Prerequisites

Requirements

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

- Gestor de transporte Cisco (CTM)

- Controlador de transporte Cisco (CTC, Cisco Transport Controller)

- Entorno de tiempo de ejecución de Sun Java (JRE)

Componentes Utilizados

La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software y hardware.

- CTC versión 2.20.0x a 6.0

- CTM versión 2.1.x a 4.7

- JRE versión 1.2.2, 1.3.1_01 y 1.4.2

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Convenciones

Consulte Convenciones de Consejos TécnicosCisco para obtener más información sobre las convenciones del documento.

Compatibilidad del hardware y software

Compatibilidad JRE

Esta tabla muestra la compatibilidad de JRE con una versión de software dada para ONS 15454 SONET MSPP:

Versión del software ONS

Compatible con JRE 1.2.2

Compatible con JRE 1.3

Compatible con JRE 1.4

ONS 15454 Versión 2.2.1 y anterior

Yes

No

No

ONS 15454 Versión 2.2.2

Yes

Yes

No

ONS 15454 versión 3.0

Yes

Yes

No

ONS 15454 versión 3.1

Yes

Yes

No

ONS 15454 versión 3.2

Yes

Yes

No

ONS 15454 versión 3.3

Yes

Yes

No

ONS 15454 versión 3.4

No

Yes

No

ONS 15454 Versión 4.0 [1]

No

Yes

No

ONS 15454 versión 4.1

No

Yes

No

ONS 15454 Versión 4.5

No

Yes

No

ONS 15454 Versión 4.6

No

Yes

Yes

ONS 15454 Versión 5.0

No

No

Yes

ONS 15454 versión 6.0

No

No

Yes

[1] Las versiones 4.0 y posteriores del software le notifican si su PC o estación de trabajo UNIX ejecuta una versión anterior del JRE.

Compatibilidad con la versión de software de la tarjeta de control común

Esta tabla enumera la compatibilidad de la versión del software Cisco Transport Controller (CTC) para cada tarjeta de control común:

Tarjeta

R2.2.1

R2.2.2

R3.0.1

R3.1

R3.2

R3.3

R3.4

R4.0

R4.1

R4.5

R4.6

R4.7

R5.0

R6.0

TCC+

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

-

-

-

-

-

TCC2

-

-

-

-

-

-

-

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

TCC2P

-

-

-

-

-

-

-

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

XC

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

-

Yes

-

-

-

XCVT

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

-

Yes

-

Yes

Yes

XC10G

-

-

-

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

-

Yes

-

Yes

Yes

XC-VXC-10G

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Yes

AIC

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

AIC-I

-

-

-

-

-

-

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

AEP

-

-

-

-

-

-

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Compatibilidad de conexión cruzada de la tarjeta de control común

Esta tabla enumera la compatibilidad de las tarjetas de conexión cruzada para cada tarjeta de control común:

Tarjeta

Tarjeta XCVT

Tarjeta XC10G [1]

Tarjeta XC-VXC-10G^1

TCC+ [2]

Yes

Yes

-

TCC2

Yes

Yes

Yes

TCC2P

Yes

Yes

Yes

XC

-3

-3

-3

XCVT

Yes

-3

-3

XC10G

-3

Yes

-3

XC-VXC-10G

-3

-3

Yes

AIC-I

Yes

Yes

Yes

AEP

Yes

Yes

Yes

[1] Requiere el montaje de estantes SA-ANSI o SA-HD.

[2] El TCC+ no es compatible con el Software R4.5 o posterior.

[3] Estas tarjetas de conexión cruzada son compatibles sólo durante una actualización.

Compatibilidad de versión de software de tarjeta eléctrica

Esta tabla enumera la compatibilidad del software CTC para cada tarjeta eléctrica:

Tarjeta eléctrica

R2.2.2

R3.0.1

R3.1

R3.2

R3.3

R3.4

R4.0

R4.1

R4.5

R4.6

R4.7

R5.0

R6.0

EC1-12

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

-

Yes

-

Yes

Yes

DS1-14

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

-

Yes

-

Yes

Yes

DS1N-14

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

-

Yes

-

Yes

Yes

DS1/E1-56

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Yes

DS3-12

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

-

Yes

-

Yes

Yes

DS3N-12

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

-

Yes

-

Yes

Yes

DS3-12E

Sí 1

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

-

Yes

-

Yes

Yes

DS3N-12E

Sí 1

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

-

Yes

-

Yes

Yes

DS3XM-6 (Transmux)

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

-

Yes

-

Yes

Yes

DS3XM-12 (Transmux)

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

-

Yes

-

Yes

Yes

DS3/EC1-48

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Yes

Yes

DS3i-N-12

-

-

-

-

-

-

-

Sí (4.1.2)

-

Yes

-

Yes

Yes

Utilice el software R3.0 o posterior para habilitar todas las funciones mejoradas de supervisión del rendimiento en las tarjetas DS-3E. Con el software R2.2.2, las tarjetas DS-3E funcionan como las tarjetas DS-3 más antiguas sin mejorar la supervisión del rendimiento.

Compatibilidad de conexión cruzada de tarjeta eléctrica

Esta tabla enumera la compatibilidad de las tarjetas de conexión cruzada para cada tarjeta eléctrica:

Tarjeta eléctrica

Tarjeta XCVT

Tarjeta XC10G [1]

Tarjeta XC-VXC-10G^1

EC1-12

Yes

Yes

Yes

DS1-14

Yes

Yes

Yes

DS1N-14

Yes

Yes

Yes

DS3-12

Yes

Yes

Yes

DS3N-12

Yes

Yes

Yes

DS3-12E

Yes

Yes

Yes

DS3N-12E

Yes

Yes

Yes

DS3/EC1-48

-

Yes

Yes

DS3XM-6 (Transmux)

Yes

Yes

Yes

DS3XM-12 (Transmux)

Yes

Yes

Yes

DS3i-N-12

Yes

Yes

Yes

DS1/E1-56

Yes

Yes

Yes

[1] Requiere un montaje de estantes 15454-SA-ANSI o 15454-SA-HD.

Compatibilidad de la versión de software de tarjeta óptica

Esta tabla enumera la compatibilidad del software CTC para cada tarjeta óptica:

Tarjeta óptica

R2.2.1

R2.2.2

R3.0.1

R3.1

R3.2

R3.3

R3.4

R4.0

R4.1

R4.5 [1]

R4.6

R4.7^1

R5.0

R6.0

OC3 IR 4 1310

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

-

Yes

-

Yes

Yes

OC3 IR 4/STM1 SH 1310

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

-

Yes

-

Yes

Yes

OC3 IR /STM1 SH 1310-8

-

-

-

-

-

-

-

Yes

Yes

-

Yes

-

Yes

Yes

OC12 IR/STM4 SH 1310

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

-

Yes

-

Yes

Yes

OC12 IR 1310

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

-

Yes

-

Yes

Yes

OC12 LR 1310

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

-

Yes

-

Yes

Yes

OC12 LR 1550

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

-

Yes

-

Yes

Yes

OC12 LR/STM4 LH 1310

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

-

Yes

-

Yes

Yes

OC12 LR/STM4 LH 1550

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

-

Yes

-

Yes

Yes

OC12 IR/STM4 SH 1310-4

-

-

-

-

-

Yes

Yes

Yes

Yes

-

Yes

-

Yes

Yes

OC48 IR 1310

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

-

Yes

-

Yes

Yes

OC48 LR 1550

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

-

Yes

-

Yes

Yes

OC48 IR/STM16 SH AS 1310 [2]

-

-

-

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

-

Yes

-

Yes

Yes

OC48 LR/STM16 LH AS 1550 [3]

-

-

-

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

-

Yes

-

Yes

Yes

OC48 ELR/STM16 EH 100 GHz

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

-

Yes

-

Yes

Yes

OC48 ELR 200 GHz

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

-

Yes

-

Yes

Yes

OC192 SR/STM64 IO 1310

-

-

-

-

-

-

-

Yes

Yes

-

Yes

-

Yes

Yes

OC192 IR/STM64 SH 1550

-

-

-

-

-

-

-

Yes

Yes

-

Yes

-

Yes

Yes

OC192 LR/STM64 LH 1550 (15454-OC192LR1550)

-

-

-

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

-

Yes

-

Yes

Yes

OC192 LR/STM64 LH 1550 (15454-OC192-LR2)

-

-

-

-

-

-

-

Yes

Yes

-

Yes

-

Yes

Yes

OC192 LR/STM64 LH ITU 15xx.xx

-

-

-

-

-

-

-

Yes

Yes

-

Yes

-

Yes

Yes

15454_MRC-12

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Yes

OC192SR1/STM64IO de corto alcance y OC192/STM64 de cualquier alcance [4]

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Yes

[1] Versión sólo de DWDM.

[2] Para habilitar el funcionamiento de la tarjeta de ranura cualquiera OC-192 y OC-48, utilice la tarjeta XC10G o XC-VXC-10G, la tarjeta TCC+/TCC2/TCC2P, el software R3.1 o posterior, y la tarjeta 15454-SA-ANSI o 15454555455445444 - Montaje de estantes SA-HD. Tenga en cuenta que la tarjeta TCC+ no es compatible con el software 4.5 o posterior.

[3] Para habilitar el funcionamiento de la tarjeta de ranura cualquiera OC-192 y OC-48, utilice la tarjeta XC10G o XC-VXC-10G, la tarjeta TCC+/TCC2/TCC2P, el software R3.1 o posterior, y la tarjeta 15454-SA-ANSI o 15454555455445444 - Montaje de estantes SA-HD.

Nota: La tarjeta TCC+ no es compatible con el Software 4.5 o posterior.

[4] Estas tarjetas se designan como OC192-XFP en CTC.

Compatibilidad de conexión cruzada de tarjeta óptica

Esta tabla enumera la compatibilidad de las tarjetas de conexión cruzada para cada tarjeta óptica:

Tarjeta óptica

Tarjeta XCVT

Tarjeta XC10G [1]

XC-VXC-10GCard^1

OC3 IR 4 1310

Yes

Yes

Yes

OC3 IR 4/STM1 SH 1310

Yes

Yes

Yes

OC3 IR /STM1 SH 1310-8

-

Yes

Yes

OC12 IR 1310

Yes

Yes

Yes

OC12 LR 1310

Yes

Yes

Yes

OC12 LR 1550

Yes

Yes

Yes

OC12 IR/STM4 SH 1310

Yes

Yes

Yes

OC12 LR/STM4 LH 1310

Yes

Yes

Yes

OC12 LR/STM4 LH 1550

Yes

Yes

Yes

OC12 IR/STM4 SH 1310-4

-

Yes

Yes

OC48 IR 1310

Yes

Yes

Yes

OC48 LR 1550

Yes

Yes

Yes

OC48 IR/STM16 SH AS 1310

Sí [2]

Yes

Yes

OC48 LR/STM16 LH AS 1550

Sí 2

Yes

Yes

OC48 ELR/STM16 EH 100 GHz

Yes

Yes

Yes

OC48 ELR 200 GHz

Yes

Yes

Yes

OC192 SR/STM64 IO 1310

-

Yes

Yes

OC192 IR/STM64 SH 1550

-

Yes

Yes

OC192 LR/STM64 LH 1550

-

Yes

Yes

OC192 LR/STM64 LH ITU 15xx.xx

-

Yes

Yes

OC192SR1/STM64 IO de corto alcance y OC192/STM64 de cualquier alcance (tarjetas OC192-XFP)

-

Yes

Yes

15454_MRC-12

Yes

Yes

Yes

[1] Requiere un montaje de estantes 15454-SA-ANSI o 15454-SA-HD.

[2] Requiere Software Release 3.2 y posteriores en las Ranuras 5, 6, 12, 13.

Compatibilidad de software de tarjeta Ethernet

Esta tabla enumera la compatibilidad del software CTC para cada tarjeta Ethernet:

Tarjeta

R2.2.1

R2.2.2

R3.0.1

R3.1

R3.2

R3.3

R3.4

R4.0

R4.1

R4.5

R4.6

R4.7

R5.0

R6.0

E100T-12

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

-

Yes

-

Yes

Yes

E1000-2

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

-

Yes

-

Yes

Yes

E100T-G

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

-

Yes

-

Yes

Yes

E1000-2-G

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

-

Yes

-

Yes

Yes

G1000-4

-

-

-

-

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

-

Yes

-

Yes

Yes

G1K-4

-

-

-

-

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

-

Yes

-

Yes

Yes

ML100T-12

-

-

-

-

-

-

-

Yes

Yes

-

Yes

-

Yes

Yes

ML100X-8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Yes

ML1000-2

-

-

-

-

-

-

-

Yes

Yes

-

Yes

-

Yes

Yes

CE-100T-8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Yes

Yes

Compatibilidad de conexión cruzada de tarjeta Ethernet

Esta tabla enumera la compatibilidad de la tarjeta de conexión cruzada para cada tarjeta Ethernet:

Tarjeta

Tarjeta XCVT

Tarjeta XC10G [1]

Tarjeta XC-VXC-10G^1

E100T-12

Yes

-

-

E1000-2

Yes

-

-

E100T-G

Yes

Yes

Yes

E1000-2-G

Yes

Yes

Yes

G1K-4

Sí, en las ranuras 5, 6, 12, 13

Yes

Yes

ML100T-12

Sí, en las ranuras 5, 6, 12, 13

Yes

Yes

ML1000-2

Sí, en las ranuras 5, 6, 12, 13

Yes

Yes

ML100X-8

Sí, en las ranuras 5, 6, 12, 13

Yes

Yes

CE 100T-8

Yes

Yes

Yes

[1] Requiere un montaje de estantes 15454-SA-ANSI o 15454-SA-HD.

Compatibilidad de tarjeta SAN

Esta tabla muestra la compatibilidad de conexión cruzada para cada tarjeta SAN:

Tarjetas SAN

Tarjeta XCVT

Tarjeta XC10G [1]

Tarjeta XC-VXC-10G^1

FC_MR-4

Yes

Yes

Yes

[1] Requiere el montaje de estantes SA-ANSI o SA-HD.

Compatibilidad CTC/CTM

Esta tabla enumera la compatibilidad de CTM para cada versión de software SONET ONS15454.

Versión CTC (SONET)

Versión de CTM

R2.20.0x (2.2.0)

CTM R2.1.x (con CTC R2.1.3 - R2.2.2)

R3.00.0x (3.0)

CTM R3.0,3.2,4.0,4.1,4.6

R3.10.0x (3.1)

CTM R3.1,3.2

R3.20.0x (3.2)

CTM R3.1,3.2,4.0,4.1,4.6, 4.7

R3.30.0x (3.3)

CTM R3.1,3.2,4.0,4.1,4.6, R4.7

R3.40.0x (3.4)

CTM R3.2,4.0,4.1,4.6,4.7

R4.0.0x(4.0)

CTM R4.0,4.1,4.6, 4.7

4.1.0x(4.1)

CTM R4.1,4.6, 4.7

R4.6.0x (4.6)

CTM R4.6, 4.7

R 5,0x

CTM R5.0, 6.0

R6

CTM R6.0

Información Relacionada

- Matriz de Compatibilidad de Hardware y Software de ONS 15454 SDH MSPP

- Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems