Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Convenciones

Puertos TCP/UDP en ONS 15454

HTTP

CORBA

CTC iniciado desde CTM Client Domain Explorer

Puerto de descarga/copia de seguridad/restauración de software en TCC (NE)

FTP

TELNET

SNMP (Protocolo de administración de red simple)

TL1

DHCP

NTP/SNTP

Información Relacionada

Introducción

Los nodos Cisco ONS 15454 utilizan TCP/IP para comunicarse con una variedad de dispositivos, como Cisco Transport Controller (CTC) y Cisco Transport Manager (CTM). Este documento resume el uso del número de puerto para TCP/UDP para crear el filtrado adecuado.

Nota: La información de este documento está sujeta a cambios en futuras versiones de software y hardware.

Prerequisites

Requirements

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

- Cisco ONS 15454.

- Introducción a TCP/IP.

Componentes Utilizados

La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software y hardware.

- Cisco ONS 15454.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Convenciones

Consulte Convenciones de Consejos TécnicosCisco para obtener más información sobre las convenciones del documento.

Puertos TCP/UDP en ONS 15454

Las tarjetas Timing, Communications and Control (TCC) o TCC2 o TCC+ facilitan la conectividad TCP/IP. Los tipos de dispositivos de esta lista se comunican con los nodos ONS 15454:

- estaciones de trabajo CTC

- Servidores/clientes CTM

- Dispositivos TL1

- Servidores DHCP

- estación de administración SNMP

- Servidores NTP/SNTP

Los puertos se agrupan según el tipo de servicios y la información disponible actualmente. Los números de puerto se enumeran para ambos extremos de las sesiones para TCP y UDP. TCP está implícito si no se especifica UDP.

Cuando el número de puerto del cliente es un número aleatorio, aparece como any. El número de puerto en ONS 15454 aparece como NE:número de puerto, si el número de puerto está fijo. Si no se especifica un dispositivo cliente, aparece como ANY.

Cuando implementa el filtrado TCP/IP, primero debe evaluar los filtros en el laboratorio para determinar si todos los servicios necesarios siguen disponibles.

HTTP

Este puerto es para el acceso de protocolo de transferencia de hipertexto (HTTP).

CTC:any

NE:80

CORBA

En las siguientes secciones, * representa un número de puerto fijo que puede configurar. ** representa un puerto proxy en el rango entre 10240 y 12288.

conexión de comando CORBA

Este puerto es para la conexión de comandos de Common Object Request Broker Architecture (CORBA). El valor predeterminado es 57790. Puede configurar este puerto en el puerto IIOP estándar de IANA (683) o en una constante definida por el usuario.

CTC:any

NE:<ne-port>*

Conexión de evento/alarma CORBA

Este puerto es para el evento CORBA y la conexión de alarma. Aunque este puerto se asigna dinámicamente de forma predeterminada, puede configurar este puerto.

NE:any

CTC:<ctc-port>*

Configuración/control de proxy

Este puerto permite configurar y controlar el proxy.

CTC:any

NE:1080

HTTP y CORBA para destinos proxy

Este puerto está diseñado para HTTP y CORBA para destinos proxy.

CTC:any

NE:<proxy-port>**

Conexión de eventos/alarmas CORBA desde los destinos proxy

Este puerto es para el evento CORBA y la conexión de alarma de los destinos proxy.

NE:<proxy-port>**

CTC:<ctc-port>*

Puerto del receptor CORBA en el servidor CTM (devolución de llamada)

Este puerto es dinámico (según la funcionalidad actual), pero puede hacer que este puerto sea estático. Para utilizar un puerto CORBA Listener fijo en CTM Server 3.0, complete estos pasos:

1. Instale CTM Server 3.0.

2. Inicie sesión como root en la máquina Solaris donde está instalado el servidor CTM.

3. Cambie el directorio a /opt/CiscoTransportManagerServer/bin.

4. Edite el archivo jne454.sh para agregar esta propiedad de usuario antes de la línea "Xbootclasspath": Dong.orb.ioplistenerport=<Número de puerto> p. ej. -Dong.orb.ioplistenerport=5555.

Precaución: Guarde el archivo jne454.sh original antes de modificarlo. Un archivo jne454.sh modificado incorrectamente hará que sus NEs no estén disponibles en CTM.

5. Inicie el servidor CTM.

CTC iniciado desde CTM Client Domain Explorer

CTC:any

NE:port IIOP

NE:any

CTC:port IIOP

CTC:any

NE:80

Puede configurar cualquiera de los puertos en CTC.INI (Windows) o .ctcrc (Unix) para que sean:

- Dinámico (predeterminado).

- Puerto IANA IIOP estándar (683).

- Constante definida por el usuario.

Puerto de descarga/copia de seguridad/restauración de software en TCC (NE)

CTC/CTM:any

NE:9999

Software Activate and Revert Diagnostics:

NE:any

CTC/CTM: 9500

Nota: Este puerto es dinámico (9500 a 9550) en CTM 3.0 y posteriores.

FTP

Control

ANY:any

NE:21

Datos

ANY:any

NE:20

En la versión 3.3 y posteriores, HTTP (puerto TCP 80) gestiona las transferencias de archivos.

TELNET

ANY:any

NE:23

SNMP (Protocolo de administración de red simple)

Puertos UDP SNMP

ANY: 161

NE: 162

TL1

Heredado

ANY:any

NE:2361

Raw

ANY:any

NE:3082

TELNET

ANY:any

NE:3083

DHCP

Puertos UDP

ANY:any

NE:67/68

NTP/SNTP

Puertos UDP

NE:any

ANY:123

Información Relacionada

- Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems