Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Convenciones

Estándares de cableado de cable de categoría 5

Clavijas Ethernet

Puertos Ethernet en Cisco ONS 15454

Envoltura de cables en la placa de interconexiones

Ejemplo de cableado con los códigos de color T568B

Resolución de problemas del cableado

Summary

Caso Práctico

Información Relacionada

Introducción

Puede administrar un nodo Cisco ONS 15454 a través de puertos Ethernet y de canal de comunicación de datos (DCC). Hay una variedad de opciones que le permiten establecer la conectividad. Este documento aborda cómo los diversos puertos Ethernet se relacionan entre sí y proporciona instrucciones de cableado. El documento también incluye un caso práctico para demostrar un ejemplo de conectividad.

Prerequisites

Requirements

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

- Cisco ONS 15454

Componentes Utilizados

La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software y hardware.

- Cisco ONS 15454

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Convenciones

Consulte Convenciones de Consejos TécnicosCisco para obtener más información sobre las convenciones del documento.

Estándares de cableado de cable de categoría 5

En la actualidad se utilizan tres estándares de cableado para los pares de cobre trenzado no blindado de la categoría 5 (consulte la tabla 1 para obtener más información):

- EIA/TIA 568A

- EIA/TIA 568B o AT&T 258A

- USOC (Universal Service Order Code)

Las tres especificaciones de cableado utilizan los mismos ocho colores de cable, pero su cableado (o asignación de cable a pin) es diferente. EIA/TIA 568B (T568B para abreviar) es el cableado más común hoy en día.

RJ-45 (donde RJ significa conector registrado) es un conector usado comúnmente. USOC define RJ-45, que anteriormente se llamaba RJ-61X.

Ethernet 10BaseT y 100BaseT utilizan sólo cuatro cables.

Tabla 1 - Pins de cable UTP de categoría 5 para Ethernet

Número de pin

EIA/TIA 568A

AT&T 258A o EIA/TIA 568B

USOC

Ethernet 10BASE-T 100BASE-T

1

Blanco/Verde

Blanco/Naranja

Marrón o marrón/blanco

X

2

Verde/Blanco o Verde

Naranja/Blanco u Naranja

Blanco/Verde

X

3

Blanco/Naranja

Blanco/Verde

Blanco/Naranja

X

4

Azul/Blanco o Azul

Azul/Blanco o Azul

Azul o Azul/Blanco

No usado

5

Blanco/Azul

Blanco/Azul

Blanco/Azul

No usado

6

Naranja/Blanco u Naranja

Verde/Blanco o Verde

Naranja u naranja/blanco

X

7

Blanco/Marrón

Blanco/Marrón

Verde o Verde/Blanco

No usado

8

Marrón/Blanco o Marrón

Marrón/Blanco o Marrón

Blanco/Marrón

No usado

Clavijas Ethernet

Ethernet utiliza señal diferencial para reducir la Interferencia de radiofrecuencia (RFI). La señal transmitida se envía en dos líneas separadas, una positiva (+) y la otra negativa (-). El receptor toma la diferencia entre las dos señales para derivar la señal real, y por lo tanto elimina el ruido causado por el RFI. Para asegurarse de que ambas señales tienen el mismo nivel de ruido, debe girar las señales opuestas juntas.

El tipo de señal para cada pin depende del tipo de dispositivo para el que está cableado. Hay dos tipos de dispositivos Ethernet:

- Equipo de terminal de datos (DTE): que es un dispositivo de usuario, por ejemplo, un router o un PC.

- Equipo de comunicación de datos (DCE): que es un dispositivo de red, por ejemplo, un concentrador, repetidor o switch.

La tabla 2 enumera las clavijas de señal.

Necesita un cable de cruce para conectar dos dispositivos similares (DCE a DCE o DTE a DTE). Necesita un cable directo para conectar dispositivos diferentes (DTE a DCE o viceversa). Debe hacer coincidir los pines de transmisión para recibir los pines. Además, también debe coincidir con la polaridad, es decir, positiva a positiva y negativa a negativa, porque algunos dispositivos no funcionan correctamente si hay una discordancia de polaridad. Si la luz no está encendida, la consecuencia es que el cableado no funciona correctamente.

Tabla 2: Clavijas Ethernet

Número de pin

DTE

DCE

1

Transmitt

Receive+

2

Transmitir-

Recibir-

3

Receive+

Transmitt

4

Recibir-

Transmitir-

Nota: La tabla 2 incluye sólo pines utilizables.

Puertos Ethernet en Cisco ONS 15454

Un chasis ONS 15454 contiene tres puertos Ethernet:

- Un puerto Ethernet en el TCC activo. El TCC aquí representa varias generaciones de la tarjeta, a saber, TCC, TCC+ y TCC2.

- Un puerto Ethernet en el TCC en espera.

- Ocho clavijas de envoltura de cables en la placa posterior. Solo se utilizan los cuatro pines principales para la conectividad LAN.

Todos los puertos se fijan a 10 Mbps con semidúplex.

Todos los puertos Ethernet del Cisco ONS 15454 están cableados como DCE. Por lo tanto, si el dispositivo externo es un DCE, necesita un cable cruzado. Si el dispositivo externo es un DTE, necesita un cable directo.

Los tres puertos Ethernet (uno en cada TCC y uno en la placa de interconexiones) están conectados internamente a dos repetidores (consulte la figura 1). En cada TCC, un repetidor conecta todos los puertos Ethernet. Además, los dos repetidores están conectados directamente a través de los pines en la placa de interconexiones.

Figura 1: Cableado de Puerto Ethernet en ONS 15454

Si hay dos puertos cualesquiera o los tres puertos conectados al mismo concentrador o repetidor (externo), se forma un loop del repetidor. Siempre se debe evitar un loop del repetidor.

Advertencia: Un loop del repetidor puede provocar tormentas de tráfico. Todos los puertos en los hubs o repetidores en el loop pueden perder conectividad.

La figura 2 representa un escenario en el que dos puertos TCC están conectados al mismo hub. Se forma un loop del repetidor entre los dos puertos Ethernet TCC y el hub. El tráfico circula hasta que todos los puertos se saturan. El mismo problema ocurre cuando se conecta el puerto Ethernet de la placa posterior y cualquier puerto TCC al mismo hub.

Figura 2: Ejemplo de un loop del repetidor

Puede conectar varios puertos a un switch sin formar un loop, porque el protocolo de árbol de extensión (STP) permite que sólo un puerto esté en estado de reenvío. Sin embargo, experimenta una pérdida temporal de conectividad (durante unos 30 segundos) durante cada convergencia STP.

Envoltura de cables en la placa de interconexiones

La placa de interconexiones de los sistemas ANSI Cisco ONS 15454 contiene ocho pines LAN, marcados como A1 a A4 y B1 a B4. Sólo puede utilizar A1, A2, B1 y B2 (que se conectan a LAN1), pero no puede utilizar los otros 4 pines (que se conectan a LAN2).

La tabla 3 y la tabla 4 enumeran la asociación de clavijas RJ-45 para los sistemas ANSI y SDH.

Tabla 3 - Asignaciones de Pin LAN para ONS 15454 ANSI en la placa de interconexiones

Campo Pin

Pin de backplane

Pin RJ-45

LAN 1 que se conecta a DCE

B2

1

A2

2

B1

3

A1

6

LAN 1 que se conecta a DTE

B1

1

A1

2

B2

3

A2

6

Tabla 4: Asignaciones de PIN LAN para 15454 SDH en MIC-C/T/P

Campo Pin

Pin RJ-45

Pin RJ-45

Función

LAN 1 que se conecta a DCE

1

3

PNMSRX+, blanco/verde

2

6

PNMSRX-, verde

3

1

PNMSTX+ blanco/naranja

6

2

PNMSTX- naranja

LAN 1 que se conecta a DTE

1

1

PNMSRX+, blanco/verde

2

2

PNMSRX-, verde

3

3

PNMSTX+ blanco/naranja

6

6

PNMSTX- naranja

Ejemplo de cableado con los códigos de color T568B

La tabla 5 proporciona un ejemplo de códigos de color de cableado comunes para el estándar T568B.

Tabla 5: Ejemplo de los códigos de color T568B

Número de pin

Señal DCE

AT&T 258A o EIA/TIA 568B

1

Receive+

Blanco/Naranja

2

Receive1

Naranja

3

Transmitt

Blanco/Verde

6

Transmitir-

Verde

Nota: En este ejemplo sólo se incluyen pines utilizables.

La configuración más común es conectar los pines Ethernet de la placa posterior a un dispositivo DCE, como un switch LAN o un hub. En tal caso, son aplicables los códigos de color enumerados en el cuadro 6:

Tabla 6: Ejemplo de cableado para DCE en 15454 ANSI

N.º de pin LAN de backplane

R

B

1

Verde

Blanco/Verde

2

Naranja

Blanco/Naranja

Resolución de problemas del cableado

El cableado se realiza correctamente si se enciende la luz del puerto en el switch/hub LAN o el router/PC y no se informa de ninguna condición específica en el ONS. Si el cableado cambia entre el pin 1 y el pin 2, la luz no se enciende. Si el cableado cambia entre A y B, la luz puede iluminarse, pero también se puede informar de una condición en CTC y en el panel LED en el ONS, en función del tipo de tarjeta de controlador. Esta condición se denomina "Se ha detectado la polaridad de la conexión LAN (COND-LAN-POL-REV)". La tabla 7 enumera el soporte para esta función en tres tipos de tarjetas de controlador para las versiones de software 4.x.

Tabla 7: Detección de polaridad LAN para diferentes tarjetas de controlador

Tarjeta controladora

Detectar polaridad LAN

Ethernet sigue funcionando aunque se invierta la polaridad

TCC+ o TCC

Yes

Yes

TCC2

No

No

Summary

Un nodo Cisco ONS 15454 tiene tres puertos Ethernet; uno en el TCC activo, otro en el TCC en espera y otro en la placa de interconexiones. Estos puertos están conectados internamente con repetidores. Cuando se conectan dos o los tres puertos a un concentrador o repetidor, se forma un repetidor y puede provocar la pérdida de conectividad.

Si un concentrador o repetidor es el dispositivo de link ascendente, debe conectar sólo uno de los tres puertos a él. Básicamente, no hay diferencia en cuanto a cuál de los tres puertos usar, con las versiones de software 2.0.1 y posteriores. Sin embargo, cuando utiliza el puerto de la placa de interconexiones, una ventaja es que no necesita cambiar el cable cuando reemplaza un TCC.

Si desea dos o más conexiones simultáneas, utilice un switch que admita STP. STP coloca sólo un puerto en el estado de reenvío y el resto de los puertos en el estado de bloqueo. Cisco recomienda probar el switch en el laboratorio antes de implementar el switch en producción. Cuando trabaje con STP, tenga en cuenta la interrupción de la convergencia. Consulte la sección Caso Práctico para obtener más detalles sobre esta opción.

Cada uno de los tres puertos Ethernet está cableado como DCE. Por lo tanto, debe asegurarse de que el cableado se basa en el dispositivo al que desea conectarse. Cisco recomienda un cable UTP de categoría 5. Además de los puertos Ethernet, puede administrar los nodos ONS 15454 a través de los puertos SONET DCC, con las configuraciones adecuadas (lo que no se discute aquí, porque eso está más allá del alcance de este documento).

Caso Práctico

Este caso práctico muestra cómo conectar nodos 15454 a un switch de capa 2 que admite el protocolo de árbol de extensión (STP). Como se indicó anteriormente en este documento, dos puertos TCC y el puerto de backplane forman segmentos Ethernet repetidos. Cuando conecta dos de los tres puertos cualquiera a un hub, todos los segmentos pueden saturarse debido a tormentas de difusión y colisiones. Por lo tanto, siempre debe evitar tal conexión. Si necesita dos conexiones simultáneas, utilice un switch que admita STP. Este caso práctico demuestra la configuración.

La figura 3 representa un nodo Cisco ONS 15454 (GNE1) conectado a un switch Catalyst 6509 a través de dos puertos Ethernet:

- Un puerto Ethernet se conecta a través del puerto de placa posterior.

- El otro puerto Ethernet se conecta a través del puerto Ethernet frontal en el TCC en espera o activo.

Un router también está conectado al switch. Los tres puertos Ethernet en el switch Catalyst están en la misma VLAN.

Figura 3: Dos puertos Ethernet conectados a un switch

Cuando ambos puertos a GNE1 están conectados, cada puerto pasa por las diversas etapas de STP. Uno de los puertos pasa por las etapas No conectados, Escucha, Aprendizaje y Reenvío, mientras que el otro puerto pasa por las etapas No conectadas, Escuchando y Bloqueo. En efecto, sólo un puerto se encuentra en el estado Reenvío. Esto elimina el problema de saturación que ocurre en un entorno hub. Si desconecta el puerto de reenvío, el otro puerto pasa por las etapas Blocking, Listening, Learning y Forwarding.

Durante cada convergencia de STP, hay períodos de aproximadamente 30 segundos sin movimiento de tráfico. En otras palabras, no hay conectividad con el nodo durante esos períodos.

Información Relacionada

- Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems