Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Convenciones

Antecedentes

Configuración inicial de la tarjeta serie ML

Cree la configuración inicial de la tarjeta serie ML a través del puerto de consola

Cree la configuración inicial de la tarjeta serie ML a través de CTC

Sesión Telnet

Información Relacionada

Introducción

Este documento describe cómo establecer una conexión Telnet a las tarjetas de la serie de capas múltiples (ML) en Cisco ONS 15454.

Prerequisites

Requirements

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

- Cisco ONS 15454

- Tarjetas Ethernet ONS de Cisco serie 15454 ML

- Software Cisco IOS®

Componentes Utilizados

La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software y hardware.

- Cisco ONS 15454 que ejecuta Cisco ONS versión 4.6.0

- ML (incluido como parte de la versión ONS 4.6.0) que ejecuta la versión 12.1(19)EO1 del software del IOS de Cisco.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Convenciones

Consulte Convenciones de Consejos TécnicosCisco para obtener más información sobre las convenciones del documento.

Antecedentes

La figura 1 muestra la vista de nodo de ONS 15454 con la tarjeta serie ML instalada. En este nodo, hay cuatro tarjetas serie ML instaladas, dos de las cuales son tarjetas ML 1000, y dos son tarjetas ML 100T.

Figura 1 - Vista de nodos de ONS 15454 con la tarjeta ML instalada

Configuración inicial de la tarjeta serie ML

Antes de establecer una sesión Telnet en la tarjeta Serie ML, debe configurar la configuración mínima de la tarjeta Serie ML. Hay dos métodos para lograrlo.

- Método 1: a través del puerto de consola

- Método 2: a través de Cisco Transport Controller (CTC)

Cree la configuración inicial de la tarjeta serie ML a través del puerto de consola

Complete estos pasos para configurar la tarjeta Serie ML a través del puerto de la consola:

1. Obtenga un cable de consola.

2. Conecte el extremo RJ-11 del cable al puerto de consola de la tarjeta serie ML.

3. Conecte el otro extremo del cable (DB-9) a un puerto serie del PC.

4. Configure un emulador de terminal, como HyperTerminal, para trabajar a través del puerto COM.

5. Configure la velocidad de fecha y el formato de caracteres del emulador de terminal para que coincidan con estos parámetros:

- 9600 baudios

- 8 bits de datos

- 1 bit de parada

- sin paridad

6. Haga clic en Enter en el equipo varias veces hasta que aparezca el mensaje predeterminado del router en el modo de usuario.

7. Escriba enable para entrar al modo habilitado.

8. Escriba configure terminal para ingresar al modo de configuración global.

9. Cree un nombre de host en el modo de configuración global.

hostname <host name>

10. Cree una contraseña de activación secreta mientras aún está en el modo de configuración global.

enable secret <password>

11. Ingrese el modo de configuración de línea y cree una contraseña de terminal virtual. Esta contraseña es para Telnet.

line vty 0 4

password <password>

Cree la configuración inicial de la tarjeta serie ML a través de CTC

Complete estos pasos para crear la configuración inicial de la tarjeta ML con Cisco Transport Controller (CTC):

1. Cargue el archivo de configuración inicial en la tarjeta Timing Communications and Control 2 Card (TCC2).

Complete estos pasos:

1. Cree un archivo de configuración mínimo denominado config-1 para la tarjeta ML.

hostname <host name>

enable secret <password>

line vty 0 4

password <password>

end

2. Haga clic con el botón derecho en la tarjeta ML en la ranura 4 y elija IOS startup config en el menú de acceso directo. Vea la flecha A en la Figura 2.

Figura 2 - Elija la opción IOS startup config

Cuando elige la opción IOS startup config, aparece una ventana. Vea la figura 3.

3. Elija Local > TCC.

Figura 3: Elija Local > TCC

Aparecerá el cuadro de diálogo Abrir.

4. Navegue hasta el archivo de configuración inicial que creó en el paso 1. Vea la figura 4.

Figura 4: Archivo de configuración inicial

5. Haga clic en Abrir.

Un mensaje le solicita que confirme que está seguro de la operación. Consulte la Figura 5.

Figura 5: Mensaje para confirmar que desea cargar el archivo de configuración

6. Haga clic en Sí

Aparecerá el cuadro Transferir correcto. Consulte la Figura 6.

Figura 6: La transferencia se ha realizado correctamente

2. Reinicie la tarjeta ML en el slot 4 para descargar la configuración inicial de TCC a la tarjeta ML.

Sesión Telnet

Puede establecer una conexión Telnet de las siguientes maneras:

- Telnet a la dirección IP, 2000 + número de ranura.

- Telnet a un puerto de administración preconfigurado.

- Abra una sesión en CTC.

Complete estos pasos si la dirección IP del ONS 15454 es 10.89.238.191 y la tarjeta ML está en la ranura 5:

1. Elija Start > Run.

Aparece el cuadro de diálogo Ejecutar.

2. Escriba cmd en el campo Open del cuadro de diálogo Run y haga clic en Enter.

Aparece una ventana DOS.

3. Ejecute el comando telnet 10.89.238.191 2005. Consulte la Figura 7.

Figura 7: Ejecute el comando Telnet

Aparece el mensaje de contraseña. Consulte la Figura 8.

Figura 8: mensaje de contraseña

4. Escriba la contraseña asignada al terminal virtual en el momento de la configuración inicial.

Cuando accede a la tarjeta serie ML a través de la interfaz de administración, debe tener una conexión directa o debe estar en la misma red. Si ha configurado la dirección IP de la interfaz de administración para una tarjeta de la serie ML como 10.10.10.1, ejecute el comando telnet 10.10.10.1 para configurar la sesión Telnet.

Para acceder a la tarjeta Serie ML a través de CTC, haga clic con el botón derecho en la tarjeta Serie ML de la vista de nodo 15454 y elija Abrir conexión IOS en el menú de acceso directo. Vea la flecha B en la Figura 2.

También puede utilizar el icono Abrir conexión IOS en la barra de herramientas. En este caso, complete estos pasos:

1. Haga clic en el icono Open IOS Connection. Vea la flecha de la Figura 9.

Figura 9: Icono de la barra de herramientas CTC

Aparecerá la ventana Seleccionar nodo y ranura. Consulte la Figura 10.

Figura 10: Seleccione el nodo y la ranura

2. Elija el nodo necesario de la lista Seleccionar nodo para la sesión IOS.

Elija la ranura requerida de la lista Seleccionar ranura.

3. Click OK.

Aparecerá una ventana User Access Verification (Verificación de acceso de usuario). Consulte la Figura 11.

Figura 11: Conexión del IOS de la tarjeta serie ML

4. Escriba la contraseña y haga clic en Enter.

Como medida de seguridad, inicialmente, las líneas vty que Telnet utiliza no están completamente configuradas. Para obtener acceso Telnet, debe configurar las líneas vty a través de la conexión de consola serial o cargar un archivo de configuración de inicio que configure las líneas vty. Si no lo hace, la sesión Telnet muestra un mensaje de error. Consulte la Figura 12.

Figura 12: Mensaje de error que aparece cuando las líneas VTY no están configuradas

Información Relacionada

- Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems